Fits files for VLT programme: 68.A-0617A
                        date: 2002-02-19
                        type: raw

Remarks:
***: parameter value not set
RA, DEC: J2000; EXP: exposure time in secs; SLT: slit width (arcsec); CL: collimator; DC = DPR_CATG (S - SCIENCE, C - CALIB, T - TEST)
DTYPE: DPR_TYPE; DTECH: DPR_TECH; NX: number of exposures within template; X#: running number of exposure; CON = CONAD

TARGET       RA         DEC       EXP   AIRM  FILTER   SLT GRIS CL LST      DC DTYPE     DTECH    OB_ID     TPL_ID        NX X# CON  PORT BIN WINDOWS   archive_filename (.fits)      SETUP_CHECKSUM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NTTDF        12 05 26  -07 43 27  849.  1.20  U_BESS   *** **** SR 10:02:40 S  OBJECT    IMAGE    110105    img_obs_crsp   4  1 1.46 ABCD 1x1 2080x2048 FORS1.2002-02-20T04:44:30.458 +1+00+00+00C+33D+00

Apr 17, 02 11:02 Page 1/1

list_of_all_obs.txt

Printed by FORS1 account

Wednesday April 17, 2002 1/1 list_of_all_obs.txt