/data02/data/ser/70.C-0777B/021115/calib
Fits files in: /data02/data/ser/70.C-0777B/021115/calib

oOo* / 99} >> parameter value not set; T\#: template number within OB; NX: total number of exposures within template; X\#: number of exposure within template

PROG_ID       OB_ID       TARGET          T# TPL_ID                    NX X#  archive_filename                  DPR_CATG DPR_TYPE DPR_TECH    DIC WFS  OBJ GR FILT-O6   FILT-O5   GRIS-O4   NDFI-O3   LAM_0  SLIT-O1  AIRM  ROM  DIT  NDIT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 2  img_cal_StandardStar       5  1  NACO.2002-11-15T23:51:37.488.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 1.02  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 2  img_cal_StandardStar       5  2  NACO.2002-11-15T23:52:12.176.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 1.02  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 2  img_cal_StandardStar       5  3  NACO.2002-11-15T23:52:47.854.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 1.02  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 2  img_cal_StandardStar       5  4  NACO.2002-11-15T23:53:22.558.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 1.02  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 2  img_cal_StandardStar       5  5  NACO.2002-11-15T23:54:05.758.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 1.02  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 3  img_cal_StandardStar       5  1  NACO.2002-11-15T23:54:49.056.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 1.02  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 3  img_cal_StandardStar       5  2  NACO.2002-11-15T23:55:28.782.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 1.02  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 3  img_cal_StandardStar       5  3  NACO.2002-11-15T23:56:14.994.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 1.02  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 3  img_cal_StandardStar       5  4  NACO.2002-11-15T23:56:49.682.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 1.02  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 3  img_cal_StandardStar       5  5  NACO.2002-11-15T23:57:32.365.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 1.02  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 4  img_cal_StandardStar       5  1  NACO.2002-11-15T23:58:20.160.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 empty     empty     J         Full      1.2500   FLM_27 1.02  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 4  img_cal_StandardStar       5  2  NACO.2002-11-15T23:58:55.839.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 empty     empty     J         Full      1.2500   FLM_27 1.01  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 4  img_cal_StandardStar       5  3  NACO.2002-11-15T23:59:30.027.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 empty     empty     J         Full      1.2500   FLM_27 1.01  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 4  img_cal_StandardStar       5  4  NACO.2002-11-16T00:00:12.719.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 empty     empty     J         Full      1.2500   FLM_27 1.01  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 4  img_cal_StandardStar       5  5  NACO.2002-11-16T00:00:47.422.fits CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 empty     empty     J         Full      1.2500   FLM_27 1.01  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     3  all_cal_Darks             24  7  NACO.2002-11-16T09:02:36.205.fits CALIB    DARK     IMAGE       oOo oOo  L27 00 NB_1.08   NB_2.17   closed    Full_Uszd 2.1660   C_1.4  99    DRHS 0.4000 50
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     3  all_cal_Darks             24  8  NACO.2002-11-16T09:03:01.585.fits CALIB    DARK     IMAGE       oOo oOo  L27 00 NB_1.08   NB_2.17   closed    Full_Uszd 2.1660   C_1.4  99    DRHS 0.4000 50
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     3  all_cal_Darks             24  9  NACO.2002-11-16T09:03:26.468.fits CALIB    DARK     IMAGE       oOo oOo  L27 00 NB_1.08   NB_2.17   closed    Full_Uszd 2.1660   C_1.4  99    DRHS 0.4000 50
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     3  all_cal_Darks             24 10  NACO.2002-11-16T09:03:52.343.fits CALIB    DARK     IMAGE       oOo oOo  L27 00 NB_1.08   NB_2.17   closed    Full_Uszd 2.1660   C_1.4  99    DRHS 0.3800 50
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     3  all_cal_Darks             24 11  NACO.2002-11-16T09:04:16.541.fits CALIB    DARK     IMAGE       oOo oOo  L27 00 NB_1.08   NB_2.17   closed    Full_Uszd 2.1660   C_1.4  99    DRHS 0.3800 50
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     3  all_cal_Darks             24 12  NACO.2002-11-16T09:04:40.744.fits CALIB    DARK     IMAGE       oOo oOo  L27 00 NB_1.08   NB_2.17   closed    Full_Uszd 2.1660   C_1.4  99    DRHS 0.3800 50
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18  1  NACO.2002-11-16T09:35:47.520.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18  2  NACO.2002-11-16T09:36:32.073.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18  3  NACO.2002-11-16T09:37:16.659.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18  4  NACO.2002-11-16T09:38:01.252.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18  5  NACO.2002-11-16T09:38:45.936.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18  6  NACO.2002-11-16T09:39:30.559.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18  7  NACO.2002-11-16T09:40:24.336.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18  8  NACO.2002-11-16T09:41:08.877.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18  9  NACO.2002-11-16T09:41:53.468.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18 10  NACO.2002-11-16T09:42:38.054.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18 11  NACO.2002-11-16T09:43:22.635.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18 12  NACO.2002-11-16T09:44:07.242.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18 13  NACO.2002-11-16T09:45:05.134.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 empty     empty     J         Full      1.2500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18 14  NACO.2002-11-16T09:45:49.810.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 empty     empty     J         Full      1.2500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18 15  NACO.2002-11-16T09:46:34.266.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 empty     empty     J         Full      1.2500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18 16  NACO.2002-11-16T09:47:18.874.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 empty     empty     J         Full      1.2500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18 17  NACO.2002-11-16T09:48:03.431.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 empty     empty     J         Full      1.2500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18 18  NACO.2002-11-16T09:48:47.977.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 empty     empty     J         Full      1.2500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     7  img_cal_LampFlats         12  1  NACO.2002-11-16T09:49:52.569.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S13 00 empty     IB_2.12   empty     Full      2.1200   FLM_13 99    DRHS 15.000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     7  img_cal_LampFlats         12  2  NACO.2002-11-16T09:52:37.091.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S13 00 empty     IB_2.12   empty     Full      2.1200   FLM_13 99    DRHS 15.000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     7  img_cal_LampFlats         12  3  NACO.2002-11-16T09:55:21.727.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S13 00 empty     IB_2.12   empty     Full      2.1200   FLM_13 99    DRHS 15.000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     7  img_cal_LampFlats         12  4  NACO.2002-11-16T09:58:06.430.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S13 00 empty     IB_2.12   empty     Full      2.1200   FLM_13 99    DRHS 15.000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     7  img_cal_LampFlats         12  5  NACO.2002-11-16T10:00:50.903.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S13 00 empty     IB_2.12   empty     Full      2.1200   FLM_13 99    DRHS 15.000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     7  img_cal_LampFlats         12  6  NACO.2002-11-16T10:03:35.534.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S13 00 empty     IB_2.12   empty     Full      2.1200   FLM_13 99    DRHS 15.000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     7  img_cal_LampFlats         12  7  NACO.2002-11-16T10:06:36.277.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S13 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_13 99    DRHS 15.000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     7  img_cal_LampFlats         12  8  NACO.2002-11-16T10:09:20.894.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S13 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_13 99    DRHS 15.000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     7  img_cal_LampFlats         12  9  NACO.2002-11-16T10:12:05.484.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S13 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_13 99    DRHS 15.000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     7  img_cal_LampFlats         12 10  NACO.2002-11-16T10:14:50.070.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S13 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_13 99    DRHS 15.000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     7  img_cal_LampFlats         12 11  NACO.2002-11-16T10:17:34.636.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S13 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_13 99    DRHS 15.000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     7  img_cal_LampFlats         12 12  NACO.2002-11-16T10:20:19.221.fits CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S13 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_13 99    DRHS 15.000 10

Dec 16, 02 17:07 Page 1/1

list_of_all_obs.txt

Printed by QC NACO Account

Monday December 16, 2002 1/1

/data02/data/ser/70.C-0777B/021115/calib/list_of_all_obs.txt