/data02/data/ser/70.C-0777B/021115/raw
Fits files in: /data02/data/ser/70.C-0777B/021115/raw

oOo* / 99} >> parameter value not set; T\#: template number within OB; NX: total number of exposures within template; X\#: number of exposure within template

PROG_ID       OB_ID       TARGET          T# TPL_ID                    NX X#  archive_filename                  DPR_CATG DPR_TYPE DPR_TECH    DIC WFS  OBJ GR FILT-O6   FILT-O5   GRIS-O4   NDFI-O3   LAM_0  SLIT-O1  AIRM  ROM  DIT  NDIT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        1  img_acq_Preset             1  1  NACO.2002-11-16T01:23:32.289.fits TEST     SKY      IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     NB_2.12   empty     Full      2.1220   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 5
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50  1  NACO.2002-11-16T01:24:11.685.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50  2  NACO.2002-11-16T01:24:30.862.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50  3  NACO.2002-11-16T01:24:46.066.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50  4  NACO.2002-11-16T01:25:02.048.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50  5  NACO.2002-11-16T01:25:17.222.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50  6  NACO.2002-11-16T01:25:32.823.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50  7  NACO.2002-11-16T01:25:50.011.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50  8  NACO.2002-11-16T01:26:06.795.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50  9  NACO.2002-11-16T01:26:22.796.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 10  NACO.2002-11-16T01:26:37.991.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 11  NACO.2002-11-16T01:27:05.383.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 12  NACO.2002-11-16T01:27:22.577.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 13  NACO.2002-11-16T01:27:38.974.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 14  NACO.2002-11-16T01:27:59.738.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 15  NACO.2002-11-16T01:28:15.346.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 16  NACO.2002-11-16T01:28:30.541.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 17  NACO.2002-11-16T01:28:45.744.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 18  NACO.2002-11-16T01:29:00.919.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 19  NACO.2002-11-16T01:29:23.296.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 20  NACO.2002-11-16T01:29:38.895.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 21  NACO.2002-11-16T01:30:06.677.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 22  NACO.2002-11-16T01:30:21.854.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 23  NACO.2002-11-16T01:30:39.061.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 24  NACO.2002-11-16T01:30:54.657.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 25  NACO.2002-11-16T01:31:10.252.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 26  NACO.2002-11-16T01:31:25.445.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 27  NACO.2002-11-16T01:31:40.638.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 28  NACO.2002-11-16T01:32:01.836.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 29  NACO.2002-11-16T01:32:19.863.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 30  NACO.2002-11-16T01:32:35.448.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 31  NACO.2002-11-16T01:33:02.815.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 32  NACO.2002-11-16T01:33:17.999.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 33  NACO.2002-11-16T01:33:34.403.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 34  NACO.2002-11-16T01:33:57.606.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 35  NACO.2002-11-16T01:34:12.793.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 36  NACO.2002-11-16T01:34:34.791.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 37  NACO.2002-11-16T01:34:50.392.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 38  NACO.2002-11-16T01:35:12.375.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 39  NACO.2002-11-16T01:35:27.559.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 40  NACO.2002-11-16T01:35:43.142.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 41  NACO.2002-11-16T01:36:12.125.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 42  NACO.2002-11-16T01:36:27.300.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 43  NACO.2002-11-16T01:36:42.911.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 44  NACO.2002-11-16T01:36:58.090.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 45  NACO.2002-11-16T01:37:13.668.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 46  NACO.2002-11-16T01:37:29.264.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 47  NACO.2002-11-16T01:37:44.869.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 48  NACO.2002-11-16T01:38:00.447.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 49  NACO.2002-11-16T01:38:17.229.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50 50  NACO.2002-11-16T01:38:35.610.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.20  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18  1  NACO.2002-11-16T01:39:25.153.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18  2  NACO.2002-11-16T01:39:44.247.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18  3  NACO.2002-11-16T01:40:02.160.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18  4  NACO.2002-11-16T01:40:21.575.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18  5  NACO.2002-11-16T01:40:39.090.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18  6  NACO.2002-11-16T01:40:58.908.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18  7  NACO.2002-11-16T01:41:17.204.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18  8  NACO.2002-11-16T01:41:35.849.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18  9  NACO.2002-11-16T01:41:54.510.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T01:42:12.430.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T01:42:30.735.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T01:42:49.787.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T01:43:09.227.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T01:43:27.139.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T01:43:46.192.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T01:44:05.230.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T01:44:23.514.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 18  NACO.2002-11-16T01:44:41.031.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 19  NACO.2002-11-16T01:44:58.936.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 20  NACO.2002-11-16T01:45:18.738.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 21  NACO.2002-11-16T01:45:37.789.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 22  NACO.2002-11-16T01:45:56.456.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 23  NACO.2002-11-16T01:46:14.352.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 24  NACO.2002-11-16T01:46:32.266.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 25  NACO.2002-11-16T01:46:51.314.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 26  NACO.2002-11-16T01:47:09.237.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 27  NACO.2002-11-16T01:47:27.521.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 28  NACO.2002-11-16T01:47:48.080.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 29  NACO.2002-11-16T01:48:07.881.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 30  NACO.2002-11-16T01:48:29.982.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 31  NACO.2002-11-16T01:48:48.282.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 32  NACO.2002-11-16T01:49:07.704.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 33  NACO.2002-11-16T01:49:26.003.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 34  NACO.2002-11-16T01:49:44.280.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 35  NACO.2002-11-16T01:50:02.564.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 36  NACO.2002-11-16T01:50:26.165.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 37  NACO.2002-11-16T01:50:44.079.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 38  NACO.2002-11-16T01:51:14.397.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 39  NACO.2002-11-16T01:51:32.313.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15

Dec 16, 02 17:06 Page 1/5

list_of_all_obs.txt

Printed by QC NACO Account

Monday December 16, 2002 1/5

/data02/data/ser/70.C-0777B/021115/raw/list_of_all_obs.txt

70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 40  NACO.2002-11-16T01:51:50.233.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 41  NACO.2002-11-16T01:52:08.124.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 42  NACO.2002-11-16T01:52:32.870.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 43  NACO.2002-11-16T01:52:50.777.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 44  NACO.2002-11-16T01:53:10.202.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 45  NACO.2002-11-16T01:53:28.845.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 46  NACO.2002-11-16T01:53:56.618.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 47  NACO.2002-11-16T01:54:14.940.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 48  NACO.2002-11-16T01:54:33.977.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 49  NACO.2002-11-16T01:54:51.502.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 50  NACO.2002-11-16T01:55:12.441.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 51  NACO.2002-11-16T01:55:34.138.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 52  NACO.2002-11-16T01:55:53.221.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 53  NACO.2002-11-16T01:56:11.508.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 54  NACO.2002-11-16T01:56:30.546.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 55  NACO.2002-11-16T01:56:48.835.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 56  NACO.2002-11-16T01:57:07.891.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 57  NACO.2002-11-16T01:57:25.786.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 58  NACO.2002-11-16T01:57:45.217.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 59  NACO.2002-11-16T01:58:03.539.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 60  NACO.2002-11-16T01:58:22.193.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 61  NACO.2002-11-16T01:58:40.862.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 62  NACO.2002-11-16T01:58:58.764.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 63  NACO.2002-11-16T01:59:19.317.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 64  NACO.2002-11-16T01:59:40.631.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 65  NACO.2002-11-16T01:59:58.934.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 66  NACO.2002-11-16T02:00:19.111.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 67  NACO.2002-11-16T02:00:41.584.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 68  NACO.2002-11-16T02:00:59.482.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 69  NACO.2002-11-16T02:01:18.907.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 70  NACO.2002-11-16T02:01:36.801.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 71  NACO.2002-11-16T02:01:55.086.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 72  NACO.2002-11-16T02:02:13.369.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 73  NACO.2002-11-16T02:02:33.561.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 74  NACO.2002-11-16T02:02:51.844.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 75  NACO.2002-11-16T02:03:23.668.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 76  NACO.2002-11-16T02:03:41.959.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 77  NACO.2002-11-16T02:03:59.875.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 78  NACO.2002-11-16T02:04:18.547.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 79  NACO.2002-11-16T02:04:37.189.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 80  NACO.2002-11-16T02:04:55.472.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 81  NACO.2002-11-16T02:05:14.523.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 82  NACO.2002-11-16T02:05:38.123.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 83  NACO.2002-11-16T02:05:57.541.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 84  NACO.2002-11-16T02:06:20.008.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 85  NACO.2002-11-16T02:06:38.290.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 86  NACO.2002-11-16T02:06:57.737.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 87  NACO.2002-11-16T02:07:16.022.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 88  NACO.2002-11-16T02:07:38.887.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 89  NACO.2002-11-16T02:07:59.068.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 90  NACO.2002-11-16T02:08:20.790.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 91  NACO.2002-11-16T02:08:39.092.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 92  NACO.2002-11-16T02:08:58.906.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 93  NACO.2002-11-16T02:09:16.802.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 94  NACO.2002-11-16T02:09:37.356.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 95  NACO.2002-11-16T02:09:55.670.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 96  NACO.2002-11-16T02:10:13.561.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 97  NACO.2002-11-16T02:10:31.481.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 98  NACO.2002-11-16T02:10:49.769.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 99  NACO.2002-11-16T02:11:08.052.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T02:11:27.871.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T02:11:49.968.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T02:12:07.862.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T02:12:27.661.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T02:12:49.366.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T02:13:08.013.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T02:13:27.824.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T02:13:46.107.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T02:14:05.150.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T02:14:23.462.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T02:14:41.362.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T02:15:00.023.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T02:15:34.094.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T02:15:52.388.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T02:16:10.279.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T02:16:28.592.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T02:16:46.898.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T02:17:07.837.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T02:17:28.395.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T02:17:46.685.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T02:18:07.630.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T02:18:25.528.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T02:18:43.828.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T02:19:03.268.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T02:19:21.162.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T02:19:40.600.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T02:19:58.885.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T02:20:17.550.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T02:20:35.448.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T02:20:55.263.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T02:21:13.541.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T02:21:32.586.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T02:21:50.867.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T02:22:09.914.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T02:22:28.203.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T02:22:46.505.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T02:23:07.837.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T02:23:25.750.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T02:23:44.059.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15

Dec 16, 02 17:06 Page 2/5

list_of_all_obs.txt

Printed by QC NACO Account

Monday December 16, 2002 2/5

/data02/data/ser/70.C-0777B/021115/raw/list_of_all_obs.txt

70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T02:24:02.699.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T02:24:20.604.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T02:24:38.907.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T02:24:57.191.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T02:25:15.487.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T02:25:33.410.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T02:25:52.825.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T02:26:10.725.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T02:26:30.164.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T02:26:48.069.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T02:27:21.057.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T02:27:38.954.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T02:27:56.875.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T02:28:15.523.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T02:28:34.172.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T02:28:52.463.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T02:29:10.778.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T02:29:30.575.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T02:29:48.866.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T02:30:12.924.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T02:30:36.490.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T02:30:54.408.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T02:31:13.832.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T02:31:32.118.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T02:31:51.172.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T02:32:09.836.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T02:32:28.125.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T02:32:47.920.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T02:33:06.565.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T02:33:25.235.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T02:33:48.835.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T02:34:06.748.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T02:34:26.169.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T02:34:44.086.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T02:35:03.166.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T02:35:21.463.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T02:35:40.521.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T02:35:58.810.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T02:36:17.867.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T02:36:36.181.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T02:36:54.076.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 18  NACO.2002-11-16T02:37:12.367.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 18  NACO.2002-11-16T02:37:30.274.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 18  NACO.2002-11-16T02:37:50.827.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 18  NACO.2002-11-16T02:38:08.721.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 18  NACO.2002-11-16T02:38:27.777.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18 18  NACO.2002-11-16T02:38:45.680.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50  1  NACO.2002-11-16T02:48:13.391.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50  2  NACO.2002-11-16T02:48:28.986.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50  3  NACO.2002-11-16T02:48:44.591.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50  4  NACO.2002-11-16T02:49:00.173.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50  5  NACO.2002-11-16T02:49:19.758.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50  6  NACO.2002-11-16T02:49:35.354.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50  7  NACO.2002-11-16T02:49:56.937.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50  8  NACO.2002-11-16T02:50:13.319.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50  9  NACO.2002-11-16T02:50:34.101.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 10  NACO.2002-11-16T02:50:50.090.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 11  NACO.2002-11-16T02:51:20.639.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 12  NACO.2002-11-16T02:51:36.231.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 13  NACO.2002-11-16T02:51:52.208.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 14  NACO.2002-11-16T02:52:11.798.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 15  NACO.2002-11-16T02:52:28.197.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 16  NACO.2002-11-16T02:52:44.573.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 17  NACO.2002-11-16T02:53:00.174.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 18  NACO.2002-11-16T02:53:15.752.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 19  NACO.2002-11-16T02:53:31.750.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 20  NACO.2002-11-16T02:53:47.753.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 21  NACO.2002-11-16T02:54:15.522.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 22  NACO.2002-11-16T02:54:33.908.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 23  NACO.2002-11-16T02:54:49.504.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 24  NACO.2002-11-16T02:55:11.097.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 25  NACO.2002-11-16T02:55:27.876.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 26  NACO.2002-11-16T02:55:46.673.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 27  NACO.2002-11-16T02:56:02.252.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 28  NACO.2002-11-16T02:56:17.841.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 29  NACO.2002-11-16T02:56:34.632.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 30  NACO.2002-11-16T02:56:51.029.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 31  NACO.2002-11-16T02:57:20.001.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 32  NACO.2002-11-16T02:57:37.999.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 33  NACO.2002-11-16T02:57:53.583.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 34  NACO.2002-11-16T02:58:10.363.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 35  NACO.2002-11-16T02:58:25.942.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 36  NACO.2002-11-16T02:58:47.535.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 37  NACO.2002-11-16T02:59:03.548.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 38  NACO.2002-11-16T02:59:19.543.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 39  NACO.2002-11-16T02:59:35.541.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 40  NACO.2002-11-16T02:59:51.525.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 41  NACO.2002-11-16T03:00:21.718.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 42  NACO.2002-11-16T03:00:39.741.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 43  NACO.2002-11-16T03:00:55.743.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 44  NACO.2002-11-16T03:01:16.529.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 45  NACO.2002-11-16T03:01:32.127.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 46  NACO.2002-11-16T03:01:47.724.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 47  NACO.2002-11-16T03:02:03.703.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 48  NACO.2002-11-16T03:02:19.305.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 49  NACO.2002-11-16T03:02:40.500.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50 50  NACO.2002-11-16T03:02:57.704.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18  1  NACO.2002-11-16T03:03:49.275.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18  2  NACO.2002-11-16T03:04:07.569.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15

Dec 16, 02 17:06 Page 3/5

list_of_all_obs.txt

Printed by QC NACO Account

Monday December 16, 2002 3/5

/data02/data/ser/70.C-0777B/021115/raw/list_of_all_obs.txt

70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18  3  NACO.2002-11-16T03:04:25.470.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18  4  NACO.2002-11-16T03:04:44.561.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18  5  NACO.2002-11-16T03:05:17.292.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18  6  NACO.2002-11-16T03:05:35.570.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18  7  NACO.2002-11-16T03:05:53.860.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18  8  NACO.2002-11-16T03:06:13.671.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18  9  NACO.2002-11-16T03:06:31.975.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T03:06:51.052.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T03:07:09.346.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T03:07:27.642.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T03:07:46.305.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T03:08:05.375.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T03:08:24.037.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T03:08:42.329.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T03:09:00.607.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 18  NACO.2002-11-16T03:09:23.460.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 19  NACO.2002-11-16T03:09:42.117.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 20  NACO.2002-11-16T03:10:00.035.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 21  NACO.2002-11-16T03:10:24.787.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 22  NACO.2002-11-16T03:10:42.701.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 23  NACO.2002-11-16T03:11:00.996.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 24  NACO.2002-11-16T03:11:19.637.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 25  NACO.2002-11-16T03:11:37.943.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 26  NACO.2002-11-16T03:11:57.747.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 27  NACO.2002-11-16T03:12:16.044.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 28  NACO.2002-11-16T03:12:34.336.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 29  NACO.2002-11-16T03:12:57.933.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 30  NACO.2002-11-16T03:13:20.765.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 31  NACO.2002-11-16T03:13:39.426.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 32  NACO.2002-11-16T03:13:59.241.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 33  NACO.2002-11-16T03:14:21.712.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 34  NACO.2002-11-16T03:14:39.995.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 35  NACO.2002-11-16T03:14:59.074.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 36  NACO.2002-11-16T03:15:26.872.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 37  NACO.2002-11-16T03:15:45.181.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 38  NACO.2002-11-16T03:16:15.868.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 39  NACO.2002-11-16T03:16:33.766.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 40  NACO.2002-11-16T03:16:52.048.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 41  NACO.2002-11-16T03:17:10.346.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 42  NACO.2002-11-16T03:17:29.392.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 43  NACO.2002-11-16T03:17:47.672.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 44  NACO.2002-11-16T03:18:07.840.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 45  NACO.2002-11-16T03:18:30.311.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 46  NACO.2002-11-16T03:18:48.974.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 47  NACO.2002-11-16T03:19:07.264.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 48  NACO.2002-11-16T03:19:25.551.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 49  NACO.2002-11-16T03:19:43.830.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 50  NACO.2002-11-16T03:20:02.913.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 51  NACO.2002-11-16T03:20:26.509.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 52  NACO.2002-11-16T03:20:44.812.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 53  NACO.2002-11-16T03:21:03.456.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 54  NACO.2002-11-16T03:21:21.736.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 55  NACO.2002-11-16T03:21:39.629.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 56  NACO.2002-11-16T03:21:59.062.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 57  NACO.2002-11-16T03:22:17.360.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 58  NACO.2002-11-16T03:22:36.404.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 59  NACO.2002-11-16T03:22:54.321.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 60  NACO.2002-11-16T03:23:12.963.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 61  NACO.2002-11-16T03:23:31.611.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 62  NACO.2002-11-16T03:23:49.915.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 63  NACO.2002-11-16T03:24:08.968.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 64  NACO.2002-11-16T03:24:28.408.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 65  NACO.2002-11-16T03:24:47.829.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 66  NACO.2002-11-16T03:25:09.919.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 67  NACO.2002-11-16T03:25:28.585.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 68  NACO.2002-11-16T03:25:46.885.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 69  NACO.2002-11-16T03:26:09.731.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 70  NACO.2002-11-16T03:26:28.397.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 71  NACO.2002-11-16T03:26:47.821.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 72  NACO.2002-11-16T03:27:11.064.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 73  NACO.2002-11-16T03:27:28.976.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 74  NACO.2002-11-16T03:27:47.622.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 75  NACO.2002-11-16T03:28:19.798.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 76  NACO.2002-11-16T03:28:42.276.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 77  NACO.2002-11-16T03:29:00.924.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 78  NACO.2002-11-16T03:29:19.229.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 79  NACO.2002-11-16T03:29:47.403.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 80  NACO.2002-11-16T03:30:10.262.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 81  NACO.2002-11-16T03:30:28.572.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 82  NACO.2002-11-16T03:30:46.854.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.18  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 83  NACO.2002-11-16T03:31:07.025.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 84  NACO.2002-11-16T03:31:25.670.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 85  NACO.2002-11-16T03:31:48.507.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 86  NACO.2002-11-16T03:32:06.796.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 87  NACO.2002-11-16T03:32:25.437.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 88  NACO.2002-11-16T03:32:43.723.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 89  NACO.2002-11-16T03:33:02.777.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 90  NACO.2002-11-16T03:33:21.087.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 91  NACO.2002-11-16T03:33:44.678.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 92  NACO.2002-11-16T03:34:02.962.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 93  NACO.2002-11-16T03:34:21.602.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 94  NACO.2002-11-16T03:34:39.888.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 95  NACO.2002-11-16T03:34:58.972.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 96  NACO.2002-11-16T03:35:17.255.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 97  NACO.2002-11-16T03:35:35.896.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 98  NACO.2002-11-16T03:35:54.180.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 99  NACO.2002-11-16T03:36:17.779.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T03:36:36.068.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T03:36:55.142.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15

Dec 16, 02 17:06 Page 4/5

list_of_all_obs.txt

Printed by QC NACO Account

Monday December 16, 2002 4/5

/data02/data/ser/70.C-0777B/021115/raw/list_of_all_obs.txt

70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T03:37:17.977.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T03:37:41.569.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T03:37:59.878.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T03:38:23.110.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T03:38:41.014.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T03:39:00.091.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T03:39:18.733.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 10  NACO.2002-11-16T03:39:41.945.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T03:40:00.233.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T03:40:19.317.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T03:40:49.615.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T03:41:07.902.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T03:41:28.072.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T03:41:46.378.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T03:42:08.067.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T03:42:26.716.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T03:42:45.018.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 11  NACO.2002-11-16T03:43:03.298.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T03:43:21.962.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T03:43:40.604.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T03:43:59.255.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T03:44:22.855.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T03:44:41.139.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T03:44:59.799.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T03:45:18.460.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T03:45:37.122.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T03:45:59.957.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 12  NACO.2002-11-16T03:46:18.608.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T03:46:36.897.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T03:47:00.493.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T03:47:18.779.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T03:47:37.852.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T03:47:55.753.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T03:48:14.840.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T03:48:33.503.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T03:48:52.153.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T03:49:10.442.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 13  NACO.2002-11-16T03:49:34.053.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T03:49:52.366.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T03:50:11.030.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T03:50:29.692.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T03:50:57.487.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T03:51:15.784.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T03:51:39.398.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T03:51:58.043.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T03:52:16.352.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T03:52:34.632.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 14  NACO.2002-11-16T03:53:05.323.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T03:53:23.625.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T03:53:41.910.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T03:54:04.740.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T03:54:23.026.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T03:54:41.309.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.20  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T03:54:59.588.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T03:55:17.888.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T03:55:37.688.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T03:55:55.607.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 15  NACO.2002-11-16T03:56:13.910.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T03:56:33.707.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T03:56:51.605.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T03:57:10.653.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T03:57:28.962.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T03:57:47.605.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T03:58:10.824.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T03:58:34.059.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T03:58:52.346.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T03:59:11.398.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 16  NACO.2002-11-16T03:59:29.685.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T03:59:48.341.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T04:00:06.629.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T04:00:25.684.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T04:00:44.342.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T04:01:02.990.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T04:01:21.280.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T04:01:40.321.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T04:01:58.606.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T04:02:19.173.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 17  NACO.2002-11-16T04:02:37.463.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 18  NACO.2002-11-16T04:02:58.012.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 18  NACO.2002-11-16T04:03:17.434.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 18  NACO.2002-11-16T04:03:41.049.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.21  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 18  NACO.2002-11-16T04:03:59.353.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.22  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 18  NACO.2002-11-16T04:04:18.786.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.22  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18 18  NACO.2002-11-16T04:04:37.071.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.22  DRHS 0.3800 15

Dec 16, 02 17:06 Page 5/5

list_of_all_obs.txt

Printed by QC NACO Account

Monday December 16, 2002 5/5

/data02/data/ser/70.C-0777B/021115/raw/list_of_all_obs.txt