/data02/data/ser/70.C-0777B/021115/reduced
Fits files in: /data02/data/ser/70.C-0777B/021115/reduced

oOo* / 99} >> parameter value not set; T\#: template number within OB; NX: total number of exposures within template; X\#: number of exposure within template

PROG_ID       OB_ID       TARGET          T# TPL_ID                    NX X#  archive_filename                            DPR_CATG DPR_TYPE DPR_TECH    DIC WFS  OBJ GR FILTER6   FILTER5   FILTER4   FILTER3   LAM_0    SLIT   AIRM  ROM  DIT  NDIT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     3  all_cal_Darks             24 10  NC_DCAL_021115A_0_38_DRHS.fits              CALIB    DARK     IMAGE       oOo oOo  L27 00 NB_1.08   NB_2.17   closed    Full_Uszd 2.1660   C_1.4  99    DRHS 0.3800 50
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     3  all_cal_Darks             24 10  NC_DCAL_021115A_0_38_DRHS_coldpix.fits      CALIB    DARK     IMAGE       oOo oOo  L27 00 NB_1.08   NB_2.17   closed    Full_Uszd 2.1660   C_1.4  99    DRHS 0.3800 50
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     3  all_cal_Darks             24 10  NC_DCAL_021115A_0_38_DRHS_hotpix.fits       CALIB    DARK     IMAGE       oOo oOo  L27 00 NB_1.08   NB_2.17   closed    Full_Uszd 2.1660   C_1.4  99    DRHS 0.3800 50
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     3  all_cal_Darks             24  7  NC_DCAL_021115A_0_40_DRHS.fits              CALIB    DARK     IMAGE       oOo oOo  L27 00 NB_1.08   NB_2.17   closed    Full_Uszd 2.1660   C_1.4  99    DRHS 0.4000 50
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     3  all_cal_Darks             24  7  NC_DCAL_021115A_0_40_DRHS_coldpix.fits      CALIB    DARK     IMAGE       oOo oOo  L27 00 NB_1.08   NB_2.17   closed    Full_Uszd 2.1660   C_1.4  99    DRHS 0.4000 50
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     3  all_cal_Darks             24  7  NC_DCAL_021115A_0_40_DRHS_hotpix.fits       CALIB    DARK     IMAGE       oOo oOo  L27 00 NB_1.08   NB_2.17   closed    Full_Uszd 2.1660   C_1.4  99    DRHS 0.4000 50
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18  7  NC_ICLF_021115A_H_S27.fits                  CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     7  img_cal_LampFlats         12  1  NC_ICLF_021115A_IB212_S13.fits              CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S13 00 empty     IB_2.12   empty     Full      2.1200   FLM_13 99    DRHS 15.000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18 13  NC_ICLF_021115A_J_S27.fits                  CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 empty     empty     J         Full      1.2500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     7  img_cal_LampFlats         12  7  NC_ICLF_021115A_Ks_S13.fits                 CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S13 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_13 99    DRHS 15.000 10
60.A-9026(A)  200120318   Calibration     6  img_cal_LampFlats         18  1  NC_ICLF_021115A_Ks_S27.fits                 CALIB    LAMP     IMAGE       oOo oOo  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 99    DRHS 3.0000 10
60.A-9026(A)  200120207   Twi_VIS_S13_DCR 1  img_cal_TwFlats           30  3  NC_ICTF_021117A_IB212_S13_VIS_errmap.fits   CALIB    SKY,FLAT IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     Full      2.1200   FLM_13 99    FSHS 90.000 2
60.A-9026(A)  200120217   Twi_VIS_S27_DCR 1  img_cal_TwFlats           20  1  NC_ICTF_021117A_J_S27_VIS_errmap.fits       CALIB    SKY,FLAT IMAGE       VIS VIS  S27 00 empty     empty     J         Full      1.2500   FLM_27 99    DRHS 15.000 2
60.A-9026(A)  200120207   Twi_VIS_S13_DCR 1  img_cal_TwFlats           30  2  NC_ICTF_021117A_Ks_S13_VIS_errmap.fits      CALIB    SKY,FLAT IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_13 99    DRHS 24.750 5
70.C-0565(A)  200123473   Twi_VIS_S27_DCR 1  img_cal_TwFlats           30  1  NC_ICTF_021118B_H_S27_VIS_errmap.fits       CALIB    SKY,FLAT IMAGE       VIS VIS  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 99    DRHS 0.6000 5
70.C-0565(A)  200123473   Twi_VIS_S27_DCR 1  img_cal_TwFlats           30  2  NC_ICTF_021118B_Ks_S27_VIS_errmap.fits      CALIB    SKY,FLAT IMAGE       VIS VIS  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 99    DRHS 3.3000 5
70.C-0565(A)  200123473   Twi_VIS_S27_DCR 1  img_cal_TwFlats           30  1  NC_ICTF_021118C_H_S27_VIS_errmap.fits       CALIB    SKY,FLAT IMAGE       VIS VIS  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 99    DRHS 0.6000 5
70.C-0565(A)  200123473   Twi_VIS_S27_DCR 1  img_cal_TwFlats           30  2  NC_ICTF_021118C_Ks_S27_VIS_errmap.fits      CALIB    SKY,FLAT IMAGE       VIS VIS  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 99    DRHS 3.3000 5
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 3  img_cal_StandardStar       5  1  NC_ICZP_021115A_S677-D_H_S27_VIS.fits       CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 H         empty     empty     Full      1.6500   FLM_27 1.02  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 4  img_cal_StandardStar       5  1  NC_ICZP_021115A_S677-D_J_S27_VIS.fits       CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 empty     empty     J         Full      1.2500   FLM_27 1.02  DRHS 0.5000 24
60.A-9026(A)  200121697   S677-D_9187_VIS 2  img_cal_StandardStar       5  1  NC_ICZP_021115A_S677-D_Ks_S27_VIS.fits      CALIB    STD      IMAGE       VIS VIS  S27 00 Ks        empty     empty     Full      2.1500   FLM_27 1.02  DRHS 0.5000 24
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        2  img_obs_GenericOffset     50  1  NC_IOGO_021115A_IB212+NDS_S13_VIS_128967.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.21  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        2  img_obs_GenericOffset     50  1  NC_IOGO_021115A_IB212+NDS_S13_VIS_128968.fits SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 empty     IB_2.12   empty     ND_Short  2.1200   FLM_13 1.17  DRHS 0.4000 8
70.C-0777(B)  128967      HD-10360        3  img_obs_GenericOffset     18  1  NC_IOGO_021115A_Ks+NDS_S13_VIS_128967.fits  SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.19  DRHS 0.3800 15
70.C-0777(B)  128968      HD-10361        3  img_obs_GenericOffset     18  1  NC_IOGO_021115A_Ks+NDS_S13_VIS_128968.fits  SCIENCE  OBJECT   IMAGE       VIS VIS  S13 00 Ks        empty     empty     ND_Short  2.1500   FLM_13 1.17  DRHS 0.3800 15

Dec 16, 02 17:07 Page 1/1

list_of_all_obs.txt

Printed by QC NACO Account

Monday December 16, 2002 1/1

/data02/data/ser/70.C-0777B/021115/reduced/list_of_all_obs.txt