TABLE 6 Previously Identified Blazars

ROSAT F(0.1−2.0 keV) F(1 keV) log F(6 cm) Name ct/s erg cm^{−2} s^{−1} μJy F_X/F_R mJy α_r V Class z

PKS 0027−426 0.046 0.55E−12 0.14 −11.80 419 0.00 19.0 FSRQ 1.660 PKS 0035+23 0.012 0.16E−12 0.032 −12.49 463 0.54 19.0 FSRQ 2.270 PKS 0100−270 0.030 0.27E−12 0.045 −11.92 201 0.42 18.1 FSRQ 1.597 TEX 0109+200 0.017 0.24E−12 0.058 −12.01 281 0.31 17.0 FSRQ 0.746 PKS 0112−017 0.026 0.36E−12 0.092 −12.56 1540 −0.48 17.4 FSRQ 1.381 PKS 0119+041 0.024 0.26E−12 0.050 −12.70 1235 −0.24 19.5 FSRQ 0.637 UM 320 0.010 0.12E−12 0.031 −12.22 259 0.13 18.6 FSRQ 2.280 PKS 0122−003 0.066 0.76E−12 0.20 −12.11 1234 0.09 16.7 FSRQ 1.070 I 0115 0.005 0.65E−13 0.019 −12.82 671 0.64 14.0 RG 0.043 PKS 0142−278 0.050 0.56E−12 0.14 −12.01 833 −0.03 19.0 FSRQ 1.157 S4 0206+355 0.022 0.31E−12 0.086 −12.39 976 0.68 13.0 RG 0.037 PKS 0247−207 0.029 0.33E−12 0.092 −11.90 389 0.54 15.5 RG 0.087 PKS 0256−005 0.023 0.34E−12 0.10 −12.04 500 −0.59 17.2 FSRQ 1.995 PKS 0335−364 0.048 0.49E−12 0.070 −12.19 583 −0.39 18.0 FSRQ 1.537 PKS 0406−127 0.013 0.13E−12 0.021 −12.63 517 0.22 19.0 FSRQ 1.563 PKS 0422−380 0.064 0.67E−12 0.011 −12.49 1706 −2.06 18.1 FSRQ 0.782 PKS 0439−433 0.100 0.10E−11 0.16 −11.53 285 0.19 16.4 FSRQ 0.593 PKS 0514−459 0.067 0.84E−12 0.16 −12.10 990 0.44 17.5 FSRQ 0.194 S4 0537+531 0.007 0.83E−13 0.040 −12.82 668 −0.02 18.0 FSRQ 1.275 EXO0556.4−3838 0.956 0.11E−10 3.01 −9.73 68 0.00 17.1 BL Lac ? S5 0743+74 0.009 0.12E−12 0.034 −12.45 445 −0.19 19.3 FSRQ 1.629 0822+27W01 0.054 0.64E−12 0.16 −11.31 150 −0.03 17.7 FSRQ 2.060 B2 0834+25 0.035 0.41E−12 0.11 −11.94 458 0.14 18.0 FSRQ 1.122 TEX 0836+182 0.014 0.11E−12 0.016 −12.52 310 0.17 17.0 BL Lac ? PKS 0839+187 0.051 0.54E−12 0.104 −12.23 898 0.24 16.4 FSRQ 1.272 S4 0847+37 0.043 0.64E−12 0.15 −11.75 391 0.37 19.5 RG 0.407 4C 58.17 0.023 0.28E−12 0.071 −12.51 1184 0.15 18.0 FSRQ 1.322 OJ−297 0.004 0.58E−13 0.022 −13.40 2216 −0.17 16.6 FSRQ 2.160 4C 47.29 0.032 0.27E−12 0.044 −12.73 1264 0.48 18.7 FSRQ 1.462 RXJ09168+5238 0.252 0.22E−11 0.36 −10.55 69 0.58 18.9 BL Lac 0.190 S5 0916+718 0.026 0.36E−12 0.094 −11.78 295 0.22 19.5 FSRQ 0.594 4C 55.17 0.076 0.46E−12 0.034 −12.94 2015 0.33 16.5 FSRQ 0.909 S4 0955+476 0.036 0.34E−12 0.028 −12.77 1005 −0.32 18.0 FSRQ 1.873 0959+68W01 0.029 0.42E−12 0.11 −11.18 86 0.41 15.9 FSRQ 0.773 WGAJ1012.2+063 0.021 0.21E−12 0.055 −12.03 300 0.45 16.8 BL Lac ? 4C 19.34 0.103 0.12E−11 0.28 −11.75 765 −0.11 17.5 FSRQ 0.828 S5 1027+74 0.066 0.84E−12 0.22 −11.38 250 0.19 17.2 FSRQ 0.123 B2 1048+34 0.011 0.86E−13 0.015 −12.56 312 0.44 19.0 FSRQ 2.520 5C 02.56 0.004 0.32E−13 0.006 −12.52 100 0.50 20.0 FSRQ 2.396 4C 72.16 0.034 0.49E−12 0.13 −12.03 858 0.44 17.9 FSRQ 1.460 1104+72W01 0.008 0.99E−13 0.026 −12.26 271 0.30 18.9 FSRQ 2.100 PKS 1145−071 0.031 0.37E−12 0.093 −12.27 791 0.00 18.0 FSRQ 1.342 B2 1147+245 0.017 0.15E−12 0.022 −12.72 645 −0.02 16.2 BL Lac > 0.2 WGAJ1202.1+444 0.210 0.13E−11 0.11 −10.98 69 1.43 18.1 BL Lac ? 7C 1159+2813 0.043 0.34E−12 0.036 −11.70 107 0.16 ... FSRQ 0.672 DW 1211+13 0.011 0.98E−13 0.023 −12.89 894 0.42 18.1 FSRQ 1.137 B2 1211+33 0.039 0.25E−12 0.041 −12.44 627 0.54 17.9 FSRQ 1.598 1ES1212+078 0.506 0.54E−11 0.95 −10.37 117 −0.04 16.0 BL Lac 0.136

TABLE 6—Continued

ROSAT F(0.1−2.0 keV) F(1 keV) log F(6 cm) Name ct/s erg cm^{−2} s^{−1} μJy F_X/F_R mJy α_r V Class z

B2 1215+33 0.007 0.49E−13 0.004 −12.67 117 0.46 18.1 FSRQ 2.605 ON 325 0.382 0.27E−11 0.27 −11.44 478 0.09 15.6 BL Lac 0.130 3C 273 9.060 0.91E−10 17.2 −11.68 43572 0.12 12.8 FSRQ 0.158 GB 1231+482 0.140 0.86E−12 0.036 −11.93 268 0.27 17.4 FSRQ 0.375 RX J12368+2507 0.083 0.81E−12 0.10 −11.26 109 0.54 17.6 FSRQ 0.546 PKS 1240−294 0.042 0.59E−12 0.17 −11.83 472 0.31 17.7 FSRQ 1.133 PKS 1255−316 0.019 0.23E−12 0.061 −12.74 1410 0.09 18.7 FSRQ 1.924 1308+328 0.014 0.12E−12 0.027 −12.76 870 −0.62 19.5 FSRQ 1.650 PKS 1324−300 0.031 0.40E−12 0.097 −11.96 406 0.59 18.0 RG 0.200 NGC 5232 0.010 0.11E−12 0.020 −12.72 529 −0.09 13.0 RG 0.021 1339+274 0.027 0.19E−12 0.021 −12.44 347 −0.29 19.0 FSRQ 1.185 PKS 1402+044 0.012 0.13E−12 0.031 −12.80 1008 −0.49 19.0 FSRQ 3.202 S4 1435+638 0.078 0.89E−12 0.13 −12.02 757 0.51 16.1 FSRQ 2.068 MS 14428+6344 0.022 0.17E−12 0.030 −12.43 442 0.36 17.2 FSRQ 1.380 3C 309.1 0.077 0.78E−12 0.17 −12.63 3567 0.64 16.8 FSRQ 0.904 PKS 1502+106 0.023 0.22E−12 0.032 −13.14 2325 −0.33 18.6 FSRQ 0.563 B2 1506+33A 0.007 0.55E−13 0.005 −12.57 115 0.14 18.5 FSRQ 2.200 MC 1524+101 0.024 0.24E−12 0.043 −12.15 316 0.26 19.0 FSRQ 1.358 1555+3538 0.226 0.28E−11 0.55 −10.44 80 0.68 14.7 RG 0.158 NGC6034 0.032 0.38E−12 0.077 −11.99 343 0.58 13.5 RG 0.034 NGC6061 0.048 0.52E−12 0.10 −11.71 258 0.61 13.6 RG 0.038 OS319 0.103 0.12E−11 0.22 −12.31 2324 0.18 17.5 FSRQ 1.401 4C 38.41 0.100 0.10E−11 0.15 −12.61 3221 −0.44 18.0 FSRQ 1.814 S4 1637+574 0.105 0.10E−11 0.19 −12.24 1750 −0.29 17.0 FSRQ 0.750 S4 1638+398 0.028 0.26E−12 0.050 −12.61 1117 −0.44 16.5 FSRQ 1.666 3C 345 0.317 0.35E−11 0.75 −12.31 8719 −0.08 16.0 FSRQ 0.594 B2 1656+34 0.030 0.26E−12 0.046 −12.28 474 0.02 18.5 FSRQ 1.936 S4 1656+571 0.021 0.20E−12 0.037 −12.61 764 0.04 17.6 FSRQ 1.293 4C 45.34 0.042 0.55E−12 0.17 −11.65 461 0.70 17.4 FSRQ 0.646 PKS 1725+044 0.049 0.70E−12 0.18 −12.07 885 −0.44 17.0 FSRQ 0.293 7C 1753+6543 0.020 0.23E−12 0.046 −11.92 186 0.61 17.4 FSRQ 0.140 S4 1806+456 0.027 0.30E−12 0.077 −11.99 351 −0.68 19.0 FSRQ 0.830 EXO1811.7+3143 0.036 0.48E−12 0.090 −11.45 127 0.17 17.4 BL Lac 0.117 4C 50.47 0.023 0.38E−12 0.11 −11.93 345 0.53 17.9 FSRQ 1.098 PKS 1937−101 0.029 0.46E−12 0.18 −12.15 750 0.09 17.0 FSRQ 3.787 PKS 2058−425 0.097 0.10E−11 0.20 −11.86 721 0.56 17.2 FSRQ 0.221 MH 2136−428 0.120 0.97E−12 0.11 −11.17 108 0.00 16.2 BL Lac ? 4C 06.69 0.186 0.33E−11 0.91 −12.02 4135 −0.30 16.5 FSRQ 0.990 OY−106 0.008 0.72E−13 0.016 −13.73 4271 0.36 19.5 FSRQ 0.618 PKS 2212−299 0.032 0.21E−12 0.022 −12.54 450 0.30 17.4 FSRQ 2.706 3C 446 0.088 0.12E−11 0.32 −12.62 6382 0.00 18.0 FSRQ 1.404 I 1459 0.084 0.88E−12 0.15 −12.16 1151 −0.14 11.8 RG 0.006 PKS 2316−423 0.207 0.17E−11 0.34 −11.52 595 0.43 14.5 BL Lac 0.055 PKS 2319+07 0.013 0.19E−12 0.047 −12.63 857 0.18 18.5 FSRQ 2.090 PKS 2329−384 0.019 0.19E−12 0.048 −12.47 784 −0.05 17.0 FSRQ 1.195 PG 2344+092 0.085 0.13E−11 0.36 −11.97 1392 0.32 16.0 FSRQ 0.673 PKS 2352−342 0.182 0.12E−11 0.11 −11.53 241 0.62 16.4 FSRQ 0.702 PKS 2357−318 0.037 0.32E−12 0.085 −12.19 747 −1.62 17.6 FSRQ 0.991

TABLE 6—Continued ROSAT F(0.1−2.0 keV) F(1 keV) log F(6 cm) Name ct/s erg cm^{−2} s^{−1} μJy F_X/F_R mJy α_r V Class z PKS 2357−326 0.007 0.41E−13 0.003 −13.37 535 0.02 18.7 FSRQ 1.275