#
# This file has been generated by the FPOSS program.
#
# Do NOT attempt to edit it by hand.
# Modified files will almost certainly be rejected
# by the observing system.

# PAF Header;
PAF.HDR.START;
PAF.TYPE          "Paramfile";
PAF.ID            "M67_TEST_central_field.GIRMED.123227";
PAF.NAME          "M67_TEST_central_field.GIRMED.123227";
PAF.DESC          "Output from FP OSS";
PAF.CRTE.NAME     "FP OSS";
PAF.CRTE.DAYTIM   "2016-06-30T12:32:27";
PAF.LCHG.NAME     "";
PAF.LCHG.DAYTIM   "";
PAF.CHCK.NAME     "FP OSS";
PAF.CHCK.DAYTIM   "2016-06-30T12:32:30";
PAF.CHCK.CHECKSUM "2051755985";
PAF.HDR.END;

TPL.FILE.DIRNAME  "$INS_ROOT/SYSTEM/MISC";

#Primary Keywords
INS.EQUINOX       2000.0;
INS.OSS.VER       "284998";
INS.OSS.CHECKHA   4.0;
INS.ARGS.USED     F;

#Telescope Category
TEL.TARG.NAME     "M67_TEST_central_field";
TEL.TARG.RA       085122.82;
TEL.TARG.DEC      115009.4;
INS.TARG.RA       085122.82;
INS.TARG.DEC      115009.4;
#!INS.TARG.APPRA  085158.69;
#!INS.TARG.APPDEC 114743.2;
#!INS.TARG.MJD    55479.500000;
#!INS.TARG.APPEPOCH  55478.804436;

#Instrument status file time stamp
INS.STAT.SFSTAMP  "2006-12-23T20:26:52";
INS.MODE          "GIRAF";
INS.GIRAF.MODE    "MED";

# Selected Instrument Guide Star
TEL.GS.NAME            "U0975_06070699";
TEL.GS.RA              085159.54;
TEL.GS.DEC             115504.9;
TEL.GS.TYPE            "G";
TEL.GS.MAG             11.100000;
TEL.GS.PRGID           1056;
TEL.GS.COMMENT         " ";
TEL.GS.PPOS            "NEG";

# Instrument Potential Guide Stars
TEL.PGS1.NAME            "U0975_06070699";
TEL.PGS1.RA              085159.54;
TEL.PGS1.DEC             115504.9;
TEL.PGS1.TYPE            "G";
TEL.PGS1.PRIOR           1;
TEL.PGS1.MAG             11.100000;
TEL.PGS1.PRGID           1056;
TEL.PGS1.COMMENT         " ";
TEL.PCC.WLEN           6000.000000;

# FACBs - Allocated Reference Stars
INS.REF1.NAME            "U0975_06065406";
INS.REF1.RA              085109.72;
INS.REF1.DEC             115912.1;
INS.REF1.TYPE            "F";
INS.REF1.PRIOR           1;
INS.REF1.MAG             12.300000;
INS.REF1.PRGID           1088;
INS.REF1.FIBRE           17;
INS.REF1.COMMENT         " ";
INS.REF1.SKYANGLE        0.208930;
INS.REF2.NAME            "U0975_06070707";
INS.REF2.RA              085159.66;
INS.REF2.DEC             115257.9;
INS.REF2.TYPE            "F";
INS.REF2.PRIOR           1;
INS.REF2.MAG             12.600000;
INS.REF2.PRGID           1109;
INS.REF2.FIBRE           85;
INS.REF2.COMMENT         " ";
INS.REF2.SKYANGLE        1.866201;
INS.REF3.NAME            "U0975_06067598";
INS.REF3.RA              085130.15;
INS.REF3.DEC             114350.0;
INS.REF3.TYPE            "F";
INS.REF3.PRIOR           1;
INS.REF3.MAG             13.500000;
INS.REF3.PRGID           1248;
INS.REF3.FIBRE           149;
INS.REF3.COMMENT         " ";
INS.REF3.SKYANGLE        3.399642;
INS.REF4.NAME            "U0975_06063667";
INS.REF4.RA              085053.20;
INS.REF4.DEC             114734.3;
INS.REF4.TYPE            "F";
INS.REF4.PRIOR           1;
INS.REF4.MAG             12.900000;
INS.REF4.PRGID           1154;
INS.REF4.FIBRE           213;
INS.REF4.COMMENT         " ";
INS.REF4.SKYANGLE        4.892338;

# FACB Fibre counts
INS.FACB.USED.OBJECTS 4;
INS.FACB.USED.SKY     0;
INS.FACB.XOBJ         237;
INS.FACB.XUSE         0;

# GIRAFFE Allocated Fibres
INS.GFIB1.NAME            "M67_01449";
INS.GFIB1.RA              085115.47;
INS.GFIB1.DEC             115158.1;
INS.GFIB1.TYPE            "M";
INS.GFIB1.PRIOR           1;
INS.GFIB1.MAG             16.220000;
INS.GFIB1.PRGID           628;
INS.GFIB1.FIBRE           2;
INS.GFIB1.B_V             0.031;
INS.GFIB1.COMMENT         "";
INS.GFIB2.NAME            "M67_01766";
INS.GFIB2.RA              085101.85;
INS.GFIB2.DEC             115606.2;
INS.GFIB2.TYPE            "M";
INS.GFIB2.PRIOR           1;
INS.GFIB2.MAG             18.290000;
INS.GFIB2.PRGID           786;
INS.GFIB2.FIBRE           4;
INS.GFIB2.B_V             -0.025;
INS.GFIB2.COMMENT         "";
INS.GFIB3.NAME            "SKY_00031";
INS.GFIB3.RA              085104.52;
INS.GFIB3.DEC             115351.8;
INS.GFIB3.TYPE            "S";
INS.GFIB3.PRIOR           1;
INS.GFIB3.MAG             99.900000;
INS.GFIB3.PRGID           1346;
INS.GFIB3.FIBRE           6;
INS.GFIB3.COMMENT         " ";
INS.GFIB4.NAME            "M67_01462";
INS.GFIB4.RA              085117.14;
INS.GFIB4.DEC             115205.2;
INS.GFIB4.TYPE            "M";
INS.GFIB4.PRIOR           1;
INS.GFIB4.MAG             19.140000;
INS.GFIB4.PRGID           633;
INS.GFIB4.FIBRE           8;
INS.GFIB4.B_V             0.364;
INS.GFIB4.COMMENT         "";
INS.GFIB5.NAME            "M67_01598";
INS.GFIB5.RA              085112.97;
INS.GFIB5.DEC             115352.3;
INS.GFIB5.TYPE            "M";
INS.GFIB5.PRIOR           1;
INS.GFIB5.MAG             16.800000;
INS.GFIB5.PRGID           713;
INS.GFIB5.FIBRE           10;
INS.GFIB5.B_V             0.085;
INS.GFIB5.COMMENT         "";
INS.GFIB6.NAME            "M67_01680";
INS.GFIB6.RA              085112.16;
INS.GFIB6.DEC             115440.5;
INS.GFIB6.TYPE            "M";
INS.GFIB6.PRIOR           1;
INS.GFIB6.MAG             16.490000;
INS.GFIB6.PRGID           746;
INS.GFIB6.FIBRE           12;
INS.GFIB6.B_V             0.060;
INS.GFIB6.COMMENT         "";
INS.GFIB7.NAME            "M67_01488";
INS.GFIB7.RA              085118.01;
INS.GFIB7.DEC             115225.9;
INS.GFIB7.TYPE            "M";
INS.GFIB7.PRIOR           1;
INS.GFIB7.MAG             19.600000;
INS.GFIB7.PRGID           648;
INS.GFIB7.FIBRE           14;
INS.GFIB7.B_V             0.049;
INS.GFIB7.COMMENT         "";
INS.GFIB8.NAME            "M67_01615";
INS.GFIB8.RA              085115.88;
INS.GFIB8.DEC             115403.9;
INS.GFIB8.TYPE            "M";
INS.GFIB8.PRIOR           1;
INS.GFIB8.MAG             16.700000;
INS.GFIB8.PRGID           721;
INS.GFIB8.FIBRE           16;
INS.GFIB8.B_V             0.093;
INS.GFIB8.COMMENT         "";
INS.GFIB9.NAME            "M67_02013";
INS.GFIB9.RA              085107.01;
INS.GFIB9.DEC             115945.8;
INS.GFIB9.TYPE            "M";
INS.GFIB9.PRIOR           1;
INS.GFIB9.MAG             18.430000;
INS.GFIB9.PRGID           888;
INS.GFIB9.FIBRE           18;
INS.GFIB9.B_V             0.305;
INS.GFIB9.COMMENT         "";
INS.GFIB10.NAME            "M67_02046";
INS.GFIB10.RA              085107.57;
INS.GFIB10.DEC             120022.7;
INS.GFIB10.TYPE            "M";
INS.GFIB10.PRIOR           1;
INS.GFIB10.MAG             19.160000;
INS.GFIB10.PRGID           903;
INS.GFIB10.FIBRE           20;
INS.GFIB10.B_V             0.125;
INS.GFIB10.COMMENT         "";
INS.GFIB11.NAME            "M67_01887";
INS.GFIB11.RA              085113.29;
INS.GFIB11.DEC             115753.0;
INS.GFIB11.TYPE            "M";
INS.GFIB11.PRIOR           1;
INS.GFIB11.MAG             18.370000;
INS.GFIB11.PRGID           832;
INS.GFIB11.FIBRE           22;
INS.GFIB11.B_V             0.277;
INS.GFIB11.COMMENT         "";
INS.GFIB12.NAME            "M67_01516";
INS.GFIB12.RA              085120.19;
INS.GFIB12.DEC             115248.3;
INS.GFIB12.TYPE            "M";
INS.GFIB12.PRIOR           1;
INS.GFIB12.MAG             14.960000;
INS.GFIB12.PRGID           667;
INS.GFIB12.FIBRE           24;
INS.GFIB12.B_V             -0.048;
INS.GFIB12.COMMENT         "";
INS.GFIB13.NAME            "SKY_00014";
INS.GFIB13.RA              085125.69;
INS.GFIB13.DEC             115049.5;
INS.GFIB13.TYPE            "S";
INS.GFIB13.PRIOR           1;
INS.GFIB13.MAG             99.900000;
INS.GFIB13.PRGID           1329;
INS.GFIB13.FIBRE           26;
INS.GFIB13.COMMENT         " ";
INS.GFIB14.NAME            "SKY_00030";
INS.GFIB14.RA              085115.81;
INS.GFIB14.DEC             115506.5;
INS.GFIB14.TYPE            "S";
INS.GFIB14.PRIOR           1;
INS.GFIB14.MAG             99.900000;
INS.GFIB14.PRGID           1345;
INS.GFIB14.FIBRE           28;
INS.GFIB14.COMMENT         " ";
INS.GFIB15.NAME            "SKY_00029";
INS.GFIB15.RA              085113.87;
INS.GFIB15.DEC             115548.9;
INS.GFIB15.TYPE            "S";
INS.GFIB15.PRIOR           1;
INS.GFIB15.MAG             99.900000;
INS.GFIB15.PRGID           1344;
INS.GFIB15.FIBRE           30;
INS.GFIB15.COMMENT         " ";
INS.GFIB16.NAME            "M67_01966";
INS.GFIB16.RA              085121.52;
INS.GFIB16.DEC             115905.0;
INS.GFIB16.TYPE            "M";
INS.GFIB16.PRIOR           1;
INS.GFIB16.MAG             15.310000;
INS.GFIB16.PRGID           869;
INS.GFIB16.FIBRE           32;
INS.GFIB16.B_V             0.073;
INS.GFIB16.COMMENT         "";
INS.GFIB17.NAME            "M67_01619";
INS.GFIB17.RA              085123.18;
INS.GFIB17.DEC             115405.2;
INS.GFIB17.TYPE            "M";
INS.GFIB17.PRIOR           1;
INS.GFIB17.MAG             15.260000;
INS.GFIB17.PRGID           724;
INS.GFIB17.FIBRE           34;
INS.GFIB17.B_V             -0.078;
INS.GFIB17.COMMENT         "";
INS.GFIB18.NAME            "M67_01830";
INS.GFIB18.RA              085124.45;
INS.GFIB18.DEC             115659.8;
INS.GFIB18.TYPE            "M";
INS.GFIB18.PRIOR           1;
INS.GFIB18.MAG             19.960000;
INS.GFIB18.PRGID           811;
INS.GFIB18.FIBRE           36;
INS.GFIB18.B_V             -0.214;
INS.GFIB18.COMMENT         "";
INS.GFIB19.NAME            "M67_01885";
INS.GFIB19.RA              085126.14;
INS.GFIB19.DEC             115751.4;
INS.GFIB19.TYPE            "M";
INS.GFIB19.PRIOR           1;
INS.GFIB19.MAG             17.840000;
INS.GFIB19.PRGID           831;
INS.GFIB19.FIBRE           38;
INS.GFIB19.B_V             0.016;
INS.GFIB19.COMMENT         "";
INS.GFIB20.NAME            "SKY_00028";
INS.GFIB20.RA              085120.39;
INS.GFIB20.DEC             115650.7;
INS.GFIB20.TYPE            "S";
INS.GFIB20.PRIOR           1;
INS.GFIB20.MAG             99.900000;
INS.GFIB20.PRGID           1343;
INS.GFIB20.FIBRE           40;
INS.GFIB20.COMMENT         " ";
INS.GFIB21.NAME            "M67_01551";
INS.GFIB21.RA              085125.64;
INS.GFIB21.DEC             115315.9;
INS.GFIB21.TYPE            "M";
INS.GFIB21.PRIOR           1;
INS.GFIB21.MAG             16.830000;
INS.GFIB21.PRGID           685;
INS.GFIB21.FIBRE           42;
INS.GFIB21.B_V             0.070;
INS.GFIB21.COMMENT         "";
INS.GFIB22.NAME            "M67_01898";
INS.GFIB22.RA              085131.66;
INS.GFIB22.DEC             115800.9;
INS.GFIB22.TYPE            "M";
INS.GFIB22.PRIOR           1;
INS.GFIB22.MAG             17.930000;
INS.GFIB22.PRGID           836;
INS.GFIB22.FIBRE           44;
INS.GFIB22.B_V             -0.001;
INS.GFIB22.COMMENT         "";
INS.GFIB23.NAME            "M67_01801";
INS.GFIB23.RA              085131.57;
INS.GFIB23.DEC             115644.0;
INS.GFIB23.TYPE            "M";
INS.GFIB23.PRIOR           1;
INS.GFIB23.MAG             18.140000;
INS.GFIB23.PRGID           802;
INS.GFIB23.FIBRE           46;
INS.GFIB23.B_V             -0.041;
INS.GFIB23.COMMENT         "";
INS.GFIB24.NAME            "M67_01536";
INS.GFIB24.RA              085127.54;
INS.GFIB24.DEC             115302.5;
INS.GFIB24.TYPE            "M";
INS.GFIB24.PRIOR           1;
INS.GFIB24.MAG             15.330000;
INS.GFIB24.PRGID           676;
INS.GFIB24.FIBRE           48;
INS.GFIB24.B_V             -0.027;
INS.GFIB24.COMMENT         "";
INS.GFIB25.NAME            "M67_01756";
INS.GFIB25.RA              085132.25;
INS.GFIB25.DEC             115553.7;
INS.GFIB25.TYPE            "M";
INS.GFIB25.PRIOR           1;
INS.GFIB25.MAG             19.770000;
INS.GFIB25.PRGID           781;
INS.GFIB25.FIBRE           50;
INS.GFIB25.B_V             0.052;
INS.GFIB25.COMMENT         "";
INS.GFIB26.NAME            "SKY_00035";
INS.GFIB26.RA              085134.51;
INS.GFIB26.DEC             115611.7;
INS.GFIB26.TYPE            "S";
INS.GFIB26.PRIOR           1;
INS.GFIB26.MAG             99.900000;
INS.GFIB26.PRGID           1350;
INS.GFIB26.FIBRE           52;
INS.GFIB26.COMMENT         " ";
INS.GFIB27.NAME            "M67_01690";
INS.GFIB27.RA              085132.98;
INS.GFIB27.DEC             115447.6;
INS.GFIB27.TYPE            "M";
INS.GFIB27.PRIOR           1;
INS.GFIB27.MAG             17.050000;
INS.GFIB27.PRGID           751;
INS.GFIB27.FIBRE           54;
INS.GFIB27.B_V             0.106;
INS.GFIB27.COMMENT         "";
INS.GFIB28.NAME            "M67_01476";
INS.GFIB28.RA              085128.35;
INS.GFIB28.DEC             115217.6;
INS.GFIB28.TYPE            "M";
INS.GFIB28.PRIOR           1;
INS.GFIB28.MAG             14.330000;
INS.GFIB28.PRGID           642;
INS.GFIB28.FIBRE           56;
INS.GFIB28.B_V             0.368;
INS.GFIB28.COMMENT         "";
INS.GFIB29.NAME            "M67_01561";
INS.GFIB29.RA              085131.94;
INS.GFIB29.DEC             115326.7;
INS.GFIB29.TYPE            "M";
INS.GFIB29.PRIOR           1;
INS.GFIB29.MAG             17.830000;
INS.GFIB29.PRGID           691;
INS.GFIB29.FIBRE           58;
INS.GFIB29.B_V             -0.003;
INS.GFIB29.COMMENT         "";
INS.GFIB30.NAME            "M67_01693";
INS.GFIB30.RA              085137.06;
INS.GFIB30.DEC             115450.2;
INS.GFIB30.TYPE            "M";
INS.GFIB30.PRIOR           1;
INS.GFIB30.MAG             16.770000;
INS.GFIB30.PRGID           754;
INS.GFIB30.FIBRE           60;
INS.GFIB30.B_V             0.085;
INS.GFIB30.COMMENT         "";
INS.GFIB31.NAME            "M67_01356";
INS.GFIB31.RA              085129.03;
INS.GFIB31.DEC             115114.0;
INS.GFIB31.TYPE            "M";
INS.GFIB31.PRIOR           1;
INS.GFIB31.MAG             19.220000;
INS.GFIB31.PRGID           593;
INS.GFIB31.FIBRE           62;
INS.GFIB31.B_V             0.351;
INS.GFIB31.COMMENT         "";
INS.GFIB32.NAME            "M67_01424";
INS.GFIB32.RA              085127.90;
INS.GFIB32.DEC             115146.2;
INS.GFIB32.TYPE            "M";
INS.GFIB32.PRIOR           1;
INS.GFIB32.MAG             15.880000;
INS.GFIB32.PRGID           623;
INS.GFIB32.FIBRE           64;
INS.GFIB32.B_V             0.039;
INS.GFIB32.COMMENT         "";
INS.GFIB33.NAME            "M67_01497";
INS.GFIB33.RA              085134.28;
INS.GFIB33.DEC             115231.1;
INS.GFIB33.TYPE            "M";
INS.GFIB33.PRIOR           1;
INS.GFIB33.MAG             18.970000;
INS.GFIB33.PRGID           656;
INS.GFIB33.FIBRE           66;
INS.GFIB33.B_V             0.132;
INS.GFIB33.COMMENT         "";
INS.GFIB34.NAME            "M67_01921";
INS.GFIB34.RA              085158.08;
INS.GFIB34.DEC             115822.8;
INS.GFIB34.TYPE            "M";
INS.GFIB34.PRIOR           1;
INS.GFIB34.MAG             18.790000;
INS.GFIB34.PRGID           846;
INS.GFIB34.FIBRE           68;
INS.GFIB34.B_V             0.389;
INS.GFIB34.COMMENT         "";
INS.GFIB35.NAME            "M67_01207";
INS.GFIB35.RA              085126.10;
INS.GFIB35.DEC             114955.7;
INS.GFIB35.TYPE            "M";
INS.GFIB35.PRIOR           1;
INS.GFIB35.MAG             15.920000;
INS.GFIB35.PRGID           559;
INS.GFIB35.FIBRE           70;
INS.GFIB35.B_V             0.030;
INS.GFIB35.COMMENT         "";
INS.GFIB36.NAME            "M67_01374";
INS.GFIB36.RA              085130.36;
INS.GFIB36.DEC             115122.3;
INS.GFIB36.TYPE            "M";
INS.GFIB36.PRIOR           1;
INS.GFIB36.MAG             16.100000;
INS.GFIB36.PRGID           603;
INS.GFIB36.FIBRE           72;
INS.GFIB36.B_V             0.007;
INS.GFIB36.COMMENT         "";
INS.GFIB37.NAME            "M67_01699";
INS.GFIB37.RA              085149.47;
INS.GFIB37.DEC             115453.3;
INS.GFIB37.TYPE            "M";
INS.GFIB37.PRIOR           1;
INS.GFIB37.MAG             18.530000;
INS.GFIB37.PRGID           757;
INS.GFIB37.FIBRE           74;
INS.GFIB37.B_V             -0.071;
INS.GFIB37.COMMENT         "";
INS.GFIB38.NAME            "M67_01514";
INS.GFIB38.RA              085140.11;
INS.GFIB38.DEC             115243.4;
INS.GFIB38.TYPE            "M";
INS.GFIB38.PRIOR           1;
INS.GFIB38.MAG             14.900000;
INS.GFIB38.PRGID           666;
INS.GFIB38.FIBRE           76;
INS.GFIB38.B_V             -0.061;
INS.GFIB38.COMMENT         "";
INS.GFIB39.NAME            "M67_01643";
INS.GFIB39.RA              085153.34;
INS.GFIB39.DEC             115419.7;
INS.GFIB39.TYPE            "M";
INS.GFIB39.PRIOR           1;
INS.GFIB39.MAG             15.760000;
INS.GFIB39.PRGID           734;
INS.GFIB39.FIBRE           78;
INS.GFIB39.B_V             0.020;
INS.GFIB39.COMMENT         "";
INS.GFIB40.NAME            "M67_01603";
INS.GFIB40.RA              085152.84;
INS.GFIB40.DEC             115355.4;
INS.GFIB40.TYPE            "M";
INS.GFIB40.PRIOR           1;
INS.GFIB40.MAG             16.410000;
INS.GFIB40.PRGID           717;
INS.GFIB40.FIBRE           80;
INS.GFIB40.B_V             -0.066;
INS.GFIB40.COMMENT         "";
INS.GFIB41.NAME            "M67_01360";
INS.GFIB41.RA              085133.11;
INS.GFIB41.DEC             115116.2;
INS.GFIB41.TYPE            "M";
INS.GFIB41.PRIOR           1;
INS.GFIB41.MAG             16.480000;
INS.GFIB41.PRGID           595;
INS.GFIB41.FIBRE           82;
INS.GFIB41.B_V             0.033;
INS.GFIB41.COMMENT         "";
INS.GFIB42.NAME            "M67_01611";
INS.GFIB42.RA              085202.10;
INS.GFIB42.DEC             115400.4;
INS.GFIB42.TYPE            "M";
INS.GFIB42.PRIOR           1;
INS.GFIB42.MAG             18.850000;
INS.GFIB42.PRGID           720;
INS.GFIB42.FIBRE           84;
INS.GFIB42.B_V             -0.076;
INS.GFIB42.COMMENT         "";
INS.GFIB43.NAME            "M67_01324";
INS.GFIB43.RA              085134.30;
INS.GFIB43.DEC             115054.6;
INS.GFIB43.TYPE            "M";
INS.GFIB43.PRIOR           1;
INS.GFIB43.MAG             14.790000;
INS.GFIB43.PRGID           580;
INS.GFIB43.FIBRE           86;
INS.GFIB43.B_V             -0.073;
INS.GFIB43.COMMENT         "";
INS.GFIB44.NAME            "M67_01471";
INS.GFIB44.RA              085152.79;
INS.GFIB44.DEC             115211.5;
INS.GFIB44.TYPE            "M";
INS.GFIB44.PRIOR           1;
INS.GFIB44.MAG             19.710000;
INS.GFIB44.PRGID           638;
INS.GFIB44.FIBRE           88;
INS.GFIB44.B_V             0.408;
INS.GFIB44.COMMENT         "";
INS.GFIB45.NAME            "M67_01474";
INS.GFIB45.RA              085158.63;
INS.GFIB45.DEC             115215.4;
INS.GFIB45.TYPE            "M";
INS.GFIB45.PRIOR           1;
INS.GFIB45.MAG             16.410000;
INS.GFIB45.PRGID           640;
INS.GFIB45.FIBRE           90;
INS.GFIB45.B_V             -0.008;
INS.GFIB45.COMMENT         "";
INS.GFIB46.NAME            "M67_01337";
INS.GFIB46.RA              085143.16;
INS.GFIB46.DEC             115102.3;
INS.GFIB46.TYPE            "M";
INS.GFIB46.PRIOR           1;
INS.GFIB46.MAG             19.420000;
INS.GFIB46.PRGID           587;
INS.GFIB46.FIBRE           92;
INS.GFIB46.B_V             0.443;
INS.GFIB46.COMMENT         "";
INS.GFIB47.NAME            "M67_01283";
INS.GFIB47.RA              085129.93;
INS.GFIB47.DEC             115022.9;
INS.GFIB47.TYPE            "M";
INS.GFIB47.PRIOR           1;
INS.GFIB47.MAG             15.570000;
INS.GFIB47.PRGID           565;
INS.GFIB47.FIBRE           94;
INS.GFIB47.B_V             -0.004;
INS.GFIB47.COMMENT         "";
INS.GFIB48.NAME            "M67_01331";
INS.GFIB48.RA              085153.30;
INS.GFIB48.DEC             115058.5;
INS.GFIB48.TYPE            "M";
INS.GFIB48.PRIOR           1;
INS.GFIB48.MAG             19.770000;
INS.GFIB48.PRGID           583;
INS.GFIB48.FIBRE           96;
INS.GFIB48.B_V             0.439;
INS.GFIB48.COMMENT         "";
INS.GFIB49.NAME            "SKY_00024";
INS.GFIB49.RA              085145.45;
INS.GFIB49.DEC             114944.4;
INS.GFIB49.TYPE            "S";
INS.GFIB49.PRIOR           1;
INS.GFIB49.MAG             99.900000;
INS.GFIB49.PRGID           1339;
INS.GFIB49.FIBRE           98;
INS.GFIB49.COMMENT         " ";
INS.GFIB50.NAME            "M67_01202";
INS.GFIB50.RA              085131.31;
INS.GFIB50.DEC             114951.3;
INS.GFIB50.TYPE            "M";
INS.GFIB50.PRIOR           1;
INS.GFIB50.MAG             18.150000;
INS.GFIB50.PRGID           556;
INS.GFIB50.FIBRE           100;
INS.GFIB50.B_V             0.313;
INS.GFIB50.COMMENT         "";
INS.GFIB51.NAME            "M67_01193";
INS.GFIB51.RA              085153.21;
INS.GFIB51.DEC             114947.6;
INS.GFIB51.TYPE            "M";
INS.GFIB51.PRIOR           1;
INS.GFIB51.MAG             17.400000;
INS.GFIB51.PRGID           552;
INS.GFIB51.FIBRE           102;
INS.GFIB51.B_V             0.192;
INS.GFIB51.COMMENT         "";
INS.GFIB52.NAME            "M67_01178";
INS.GFIB52.RA              085141.94;
INS.GFIB52.DEC             114937.8;
INS.GFIB52.TYPE            "M";
INS.GFIB52.PRIOR           1;
INS.GFIB52.MAG             16.150000;
INS.GFIB52.PRGID           544;
INS.GFIB52.FIBRE           104;
INS.GFIB52.B_V             0.035;
INS.GFIB52.COMMENT         "";
INS.GFIB53.NAME            "M67_01176";
INS.GFIB53.RA              085136.43;
INS.GFIB53.DEC             114934.1;
INS.GFIB53.TYPE            "M";
INS.GFIB53.PRIOR           1;
INS.GFIB53.MAG             18.990000;
INS.GFIB53.PRGID           541;
INS.GFIB53.FIBRE           106;
INS.GFIB53.B_V             0.423;
INS.GFIB53.COMMENT         "";
INS.GFIB54.NAME            "M67_01062";
INS.GFIB54.RA              085155.63;
INS.GFIB54.DEC             114838.3;
INS.GFIB54.TYPE            "M";
INS.GFIB54.PRIOR           1;
INS.GFIB54.MAG             15.070000;
INS.GFIB54.PRGID           496;
INS.GFIB54.FIBRE           108;
INS.GFIB54.B_V             0.048;
INS.GFIB54.COMMENT         "";
INS.GFIB55.NAME            "M67_01131";
INS.GFIB55.RA              085140.86;
INS.GFIB55.DEC             114905.8;
INS.GFIB55.TYPE            "M";
INS.GFIB55.PRIOR           1;
INS.GFIB55.MAG             14.850000;
INS.GFIB55.PRGID           528;
INS.GFIB55.FIBRE           110;
INS.GFIB55.B_V             -0.059;
INS.GFIB55.COMMENT         "";
INS.GFIB56.NAME            "M67_01053";
INS.GFIB56.RA              085146.13;
INS.GFIB56.DEC             114833.8;
INS.GFIB56.TYPE            "M";
INS.GFIB56.PRIOR           1;
INS.GFIB56.MAG             16.980000;
INS.GFIB56.PRGID           490;
INS.GFIB56.FIBRE           112;
INS.GFIB56.B_V             -0.109;
INS.GFIB56.COMMENT         "";
INS.GFIB57.NAME            "M67_00965";
INS.GFIB57.RA              085151.02;
INS.GFIB57.DEC             114746.7;
INS.GFIB57.TYPE            "M";
INS.GFIB57.PRIOR           1;
INS.GFIB57.MAG             17.330000;
INS.GFIB57.PRGID           446;
INS.GFIB57.FIBRE           114;
INS.GFIB57.B_V             0.220;
INS.GFIB57.COMMENT         "";
INS.GFIB58.NAME            "M67_00953";
INS.GFIB58.RA              085148.71;
INS.GFIB58.DEC             114735.7;
INS.GFIB58.TYPE            "M";
INS.GFIB58.PRIOR           1;
INS.GFIB58.MAG             15.950000;
INS.GFIB58.PRGID           438;
INS.GFIB58.FIBRE           116;
INS.GFIB58.B_V             0.001;
INS.GFIB58.COMMENT         "";
INS.GFIB59.NAME            "M67_00917";
INS.GFIB59.RA              085149.28;
INS.GFIB59.DEC             114709.7;
INS.GFIB59.TYPE            "M";
INS.GFIB59.PRIOR           1;
INS.GFIB59.MAG             18.490000;
INS.GFIB59.PRGID           427;
INS.GFIB59.FIBRE           118;
INS.GFIB59.B_V             0.040;
INS.GFIB59.COMMENT         "";
INS.GFIB60.NAME            "M67_00798";
INS.GFIB60.RA              085157.90;
INS.GFIB60.DEC             114546.1;
INS.GFIB60.TYPE            "M";
INS.GFIB60.PRIOR           1;
INS.GFIB60.MAG             16.640000;
INS.GFIB60.PRGID           374;
INS.GFIB60.FIBRE           120;
INS.GFIB60.B_V             0.041;
INS.GFIB60.COMMENT         "";
INS.GFIB61.NAME            "M67_00981";
INS.GFIB61.RA              085139.09;
INS.GFIB61.DEC             114755.5;
INS.GFIB61.TYPE            "M";
INS.GFIB61.PRIOR           1;
INS.GFIB61.MAG             14.840000;
INS.GFIB61.PRGID           455;
INS.GFIB61.FIBRE           122;
INS.GFIB61.B_V             -0.011;
INS.GFIB61.COMMENT         "";
INS.GFIB62.NAME            "M67_01136";
INS.GFIB62.RA              085134.61;
INS.GFIB62.DEC             114907.1;
INS.GFIB62.TYPE            "M";
INS.GFIB62.PRIOR           1;
INS.GFIB62.MAG             16.800000;
INS.GFIB62.PRGID           530;
INS.GFIB62.FIBRE           124;
INS.GFIB62.B_V             0.101;
INS.GFIB62.COMMENT         "";
INS.GFIB63.NAME            "M67_01096";
INS.GFIB63.RA              085130.73;
INS.GFIB63.DEC             114852.6;
INS.GFIB63.TYPE            "M";
INS.GFIB63.PRIOR           1;
INS.GFIB63.MAG             17.000000;
INS.GFIB63.PRGID           511;
INS.GFIB63.FIBRE           126;
INS.GFIB63.B_V             -0.019;
INS.GFIB63.COMMENT         "";
INS.GFIB64.NAME            "M67_00936";
INS.GFIB64.RA              085136.80;
INS.GFIB64.DEC             114728.4;
INS.GFIB64.TYPE            "M";
INS.GFIB64.PRIOR           1;
INS.GFIB64.MAG             19.970000;
INS.GFIB64.PRGID           433;
INS.GFIB64.FIBRE           128;
INS.GFIB64.B_V             0.350;
INS.GFIB64.COMMENT         "";
INS.GFIB65.NAME            "M67_00822";
INS.GFIB65.RA              085142.59;
INS.GFIB65.DEC             114559.1;
INS.GFIB65.TYPE            "M";
INS.GFIB65.PRIOR           1;
INS.GFIB65.MAG             16.900000;
INS.GFIB65.PRGID           381;
INS.GFIB65.FIBRE           130;
INS.GFIB65.B_V             0.201;
INS.GFIB65.COMMENT         "";
INS.GFIB66.NAME            "M67_00748";
INS.GFIB66.RA              085143.27;
INS.GFIB66.DEC             114517.7;
INS.GFIB66.TYPE            "M";
INS.GFIB66.PRIOR           1;
INS.GFIB66.MAG             18.500000;
INS.GFIB66.PRGID           351;
INS.GFIB66.FIBRE           132;
INS.GFIB66.B_V             0.088;
INS.GFIB66.COMMENT         "";
INS.GFIB67.NAME            "M67_00856";
INS.GFIB67.RA              085137.58;
INS.GFIB67.DEC             114622.2;
INS.GFIB67.TYPE            "M";
INS.GFIB67.PRIOR           1;
INS.GFIB67.MAG             19.240000;
INS.GFIB67.PRGID           394;
INS.GFIB67.FIBRE           134;
INS.GFIB67.B_V             0.082;
INS.GFIB67.COMMENT         "";
INS.GFIB68.NAME            "M67_00905";
INS.GFIB68.RA              085134.15;
INS.GFIB68.DEC             114656.0;
INS.GFIB68.TYPE            "M";
INS.GFIB68.PRIOR           1;
INS.GFIB68.MAG             15.300000;
INS.GFIB68.PRGID           418;
INS.GFIB68.FIBRE           136;
INS.GFIB68.B_V             -0.037;
INS.GFIB68.COMMENT         "";
INS.GFIB69.NAME            "M67_00531";
INS.GFIB69.RA              085146.67;
INS.GFIB69.DEC             114245.0;
INS.GFIB69.TYPE            "M";
INS.GFIB69.PRIOR           1;
INS.GFIB69.MAG             18.310000;
INS.GFIB69.PRGID           258;
INS.GFIB69.FIBRE           138;
INS.GFIB69.B_V             0.282;
INS.GFIB69.COMMENT         "";
INS.GFIB70.NAME            "M67_00902";
INS.GFIB70.RA              085132.23;
INS.GFIB70.DEC             114655.4;
INS.GFIB70.TYPE            "M";
INS.GFIB70.PRIOR           1;
INS.GFIB70.MAG             17.610000;
INS.GFIB70.PRGID           417;
INS.GFIB70.FIBRE           140;
INS.GFIB70.B_V             0.147;
INS.GFIB70.COMMENT         "";
INS.GFIB71.NAME            "M67_00780";
INS.GFIB71.RA              085134.89;
INS.GFIB71.DEC             114537.8;
INS.GFIB71.TYPE            "M";
INS.GFIB71.PRIOR           1;
INS.GFIB71.MAG             19.660000;
INS.GFIB71.PRGID           365;
INS.GFIB71.FIBRE           142;
INS.GFIB71.B_V             0.424;
INS.GFIB71.COMMENT         "";
INS.GFIB72.NAME            "M67_01104";
INS.GFIB72.RA              085125.53;
INS.GFIB72.DEC             114855.2;
INS.GFIB72.TYPE            "M";
INS.GFIB72.PRIOR           1;
INS.GFIB72.MAG             19.320000;
INS.GFIB72.PRGID           516;
INS.GFIB72.FIBRE           144;
INS.GFIB72.B_V             0.425;
INS.GFIB72.COMMENT         "";
INS.GFIB73.NAME            "M67_00520";
INS.GFIB73.RA              085138.77;
INS.GFIB73.DEC             114237.6;
INS.GFIB73.TYPE            "M";
INS.GFIB73.PRIOR           1;
INS.GFIB73.MAG             15.240000;
INS.GFIB73.PRGID           253;
INS.GFIB73.FIBRE           146;
INS.GFIB73.B_V             -0.029;
INS.GFIB73.COMMENT         "";
INS.GFIB74.NAME            "M67_00858";
INS.GFIB74.RA              085130.02;
INS.GFIB74.DEC             114624.3;
INS.GFIB74.TYPE            "M";
INS.GFIB74.PRIOR           1;
INS.GFIB74.MAG             19.270000;
INS.GFIB74.PRGID           395;
INS.GFIB74.FIBRE           148;
INS.GFIB74.B_V             0.346;
INS.GFIB74.COMMENT         "";
INS.GFIB75.NAME            "SKY_00010";
INS.GFIB75.RA              085138.74;
INS.GFIB75.DEC             114047.4;
INS.GFIB75.TYPE            "S";
INS.GFIB75.PRIOR           1;
INS.GFIB75.MAG             99.900000;
INS.GFIB75.PRGID           1325;
INS.GFIB75.FIBRE           150;
INS.GFIB75.COMMENT         " ";
INS.GFIB76.NAME            "M67_01013";
INS.GFIB76.RA              085125.32;
INS.GFIB76.DEC             114813.8;
INS.GFIB76.TYPE            "M";
INS.GFIB76.PRIOR           1;
INS.GFIB76.MAG             15.340000;
INS.GFIB76.PRGID           469;
INS.GFIB76.FIBRE           152;
INS.GFIB76.B_V             0.016;
INS.GFIB76.COMMENT         "";
INS.GFIB77.NAME            "M67_00486";
INS.GFIB77.RA              085132.61;
INS.GFIB77.DEC             114205.4;
INS.GFIB77.TYPE            "M";
INS.GFIB77.PRIOR           1;
INS.GFIB77.MAG             15.840000;
INS.GFIB77.PRGID           230;
INS.GFIB77.FIBRE           154;
INS.GFIB77.B_V             0.096;
INS.GFIB77.COMMENT         "";
INS.GFIB78.NAME            "M67_00791";
INS.GFIB78.RA              085126.69;
INS.GFIB78.DEC             114543.6;
INS.GFIB78.TYPE            "M";
INS.GFIB78.PRIOR           1;
INS.GFIB78.MAG             18.660000;
INS.GFIB78.PRGID           371;
INS.GFIB78.FIBRE           156;
INS.GFIB78.B_V             0.262;
INS.GFIB78.COMMENT         "";
INS.GFIB79.NAME            "M67_00493";
INS.GFIB79.RA              085129.23;
INS.GFIB79.DEC             114212.0;
INS.GFIB79.TYPE            "M";
INS.GFIB79.PRIOR           1;
INS.GFIB79.MAG             16.820000;
INS.GFIB79.PRGID           235;
INS.GFIB79.FIBRE           158;
INS.GFIB79.B_V             -0.072;
INS.GFIB79.COMMENT         "";
INS.GFIB80.NAME            "M67_01036";
INS.GFIB80.RA              085124.19;
INS.GFIB80.DEC             114826.9;
INS.GFIB80.TYPE            "M";
INS.GFIB80.PRIOR           1;
INS.GFIB80.MAG             18.540000;
INS.GFIB80.PRGID           483;
INS.GFIB80.FIBRE           160;
INS.GFIB80.B_V             0.265;
INS.GFIB80.COMMENT         "";
INS.GFIB81.NAME            "M67_00919";
INS.GFIB81.RA              085124.15;
INS.GFIB81.DEC             114709.5;
INS.GFIB81.TYPE            "M";
INS.GFIB81.PRIOR           1;
INS.GFIB81.MAG             14.580000;
INS.GFIB81.PRGID           425;
INS.GFIB81.FIBRE           162;
INS.GFIB81.B_V             -0.029;
INS.GFIB81.COMMENT         "";
INS.GFIB82.NAME            "M67_00250";
INS.GFIB82.RA              085125.25;
INS.GFIB82.DEC             113816.4;
INS.GFIB82.TYPE            "M";
INS.GFIB82.PRIOR           1;
INS.GFIB82.MAG             16.460000;
INS.GFIB82.PRGID           117;
INS.GFIB82.FIBRE           164;
INS.GFIB82.B_V             0.111;
INS.GFIB82.COMMENT         "";
INS.GFIB83.NAME            "M67_00432";
INS.GFIB83.RA              085122.99;
INS.GFIB83.DEC             114106.7;
INS.GFIB83.TYPE            "M";
INS.GFIB83.PRIOR           1;
INS.GFIB83.MAG             17.370000;
INS.GFIB83.PRGID           205;
INS.GFIB83.FIBRE           166;
INS.GFIB83.B_V             0.040;
INS.GFIB83.COMMENT         "";
INS.GFIB84.NAME            "M67_00642";
INS.GFIB84.RA              085121.79;
INS.GFIB84.DEC             114405.2;
INS.GFIB84.TYPE            "M";
INS.GFIB84.PRIOR           1;
INS.GFIB84.MAG             15.370000;
INS.GFIB84.PRGID           307;
INS.GFIB84.FIBRE           168;
INS.GFIB84.B_V             0.029;
INS.GFIB84.COMMENT         "";
INS.GFIB85.NAME            "M67_00380";
INS.GFIB85.RA              085119.07;
INS.GFIB85.DEC             114015.9;
INS.GFIB85.TYPE            "M";
INS.GFIB85.PRIOR           1;
INS.GFIB85.MAG             14.850000;
INS.GFIB85.PRGID           184;
INS.GFIB85.FIBRE           170;
INS.GFIB85.B_V             -0.038;
INS.GFIB85.COMMENT         "";
INS.GFIB86.NAME            "M67_01041";
INS.GFIB86.RA              085122.18;
INS.GFIB86.DEC             114827.9;
INS.GFIB86.TYPE            "M";
INS.GFIB86.PRIOR           1;
INS.GFIB86.MAG             16.990000;
INS.GFIB86.PRGID           487;
INS.GFIB86.FIBRE           172;
INS.GFIB86.B_V             0.117;
INS.GFIB86.COMMENT         "";
INS.GFIB87.NAME            "SKY_00008";
INS.GFIB87.RA              085114.05;
INS.GFIB87.DEC             113817.8;
INS.GFIB87.TYPE            "S";
INS.GFIB87.PRIOR           1;
INS.GFIB87.MAG             99.900000;
INS.GFIB87.PRGID           1323;
INS.GFIB87.FIBRE           174;
INS.GFIB87.COMMENT         " ";
INS.GFIB88.NAME            "M67_00912";
INS.GFIB88.RA              085119.90;
INS.GFIB88.DEC             114703.5;
INS.GFIB88.TYPE            "M";
INS.GFIB88.PRIOR           1;
INS.GFIB88.MAG             17.470000;
INS.GFIB88.PRGID           422;
INS.GFIB88.FIBRE           176;
INS.GFIB88.B_V             0.003;
INS.GFIB88.COMMENT         "";
INS.GFIB89.NAME            "M67_00353";
INS.GFIB89.RA              085110.81;
INS.GFIB89.DEC             113950.9;
INS.GFIB89.TYPE            "M";
INS.GFIB89.PRIOR           1;
INS.GFIB89.MAG             15.830000;
INS.GFIB89.PRGID           169;
INS.GFIB89.FIBRE           178;
INS.GFIB89.B_V             0.031;
INS.GFIB89.COMMENT         "";
INS.GFIB90.NAME            "M67_01126";
INS.GFIB90.RA              085121.65;
INS.GFIB90.DEC             114902.5;
INS.GFIB90.TYPE            "M";
INS.GFIB90.PRIOR           1;
INS.GFIB90.MAG             16.430000;
INS.GFIB90.PRGID           525;
INS.GFIB90.FIBRE           180;
INS.GFIB90.B_V             0.059;
INS.GFIB90.COMMENT         "";
INS.GFIB91.NAME            "M67_00901";
INS.GFIB91.RA              085117.77;
INS.GFIB91.DEC             114654.9;
INS.GFIB91.TYPE            "M";
INS.GFIB91.PRIOR           1;
INS.GFIB91.MAG             17.150000;
INS.GFIB91.PRGID           416;
INS.GFIB91.FIBRE           182;
INS.GFIB91.B_V             0.147;
INS.GFIB91.COMMENT         "";
INS.GFIB92.NAME            "M67_01060";
INS.GFIB92.RA              085119.92;
INS.GFIB92.DEC             114837.8;
INS.GFIB92.TYPE            "M";
INS.GFIB92.PRIOR           1;
INS.GFIB92.MAG             18.200000;
INS.GFIB92.PRGID           494;
INS.GFIB92.FIBRE           184;
INS.GFIB92.B_V             0.122;
INS.GFIB92.COMMENT         "";
INS.GFIB93.NAME            "SKY_00001";
INS.GFIB93.RA              085114.05;
INS.GFIB93.DEC             114228.3;
INS.GFIB93.TYPE            "S";
INS.GFIB93.PRIOR           1;
INS.GFIB93.MAG             99.900000;
INS.GFIB93.PRGID           1316;
INS.GFIB93.FIBRE           186;
INS.GFIB93.COMMENT         " ";
INS.GFIB94.NAME            "M67_00409";
INS.GFIB94.RA              085100.71;
INS.GFIB94.DEC             114041.3;
INS.GFIB94.TYPE            "M";
INS.GFIB94.PRIOR           1;
INS.GFIB94.MAG             16.630000;
INS.GFIB94.PRGID           192;
INS.GFIB94.FIBRE           188;
INS.GFIB94.B_V             0.092;
INS.GFIB94.COMMENT         "";
INS.GFIB95.NAME            "M67_00816";
INS.GFIB95.RA              085111.61;
INS.GFIB95.DEC             114553.8;
INS.GFIB95.TYPE            "M";
INS.GFIB95.PRIOR           1;
INS.GFIB95.MAG             16.420000;
INS.GFIB95.PRGID           379;
INS.GFIB95.FIBRE           190;
INS.GFIB95.B_V             -0.068;
INS.GFIB95.COMMENT         "";
INS.GFIB96.NAME            "SKY_00016";
INS.GFIB96.RA              085114.58;
INS.GFIB96.DEC             114609.7;
INS.GFIB96.TYPE            "S";
INS.GFIB96.PRIOR           1;
INS.GFIB96.MAG             99.900000;
INS.GFIB96.PRGID           1331;
INS.GFIB96.FIBRE           192;
INS.GFIB96.COMMENT         " ";
INS.GFIB97.NAME            "SKY_00006";
INS.GFIB97.RA              085100.46;
INS.GFIB97.DEC             114313.9;
INS.GFIB97.TYPE            "S";
INS.GFIB97.PRIOR           1;
INS.GFIB97.MAG             99.900000;
INS.GFIB97.PRGID           1321;
INS.GFIB97.FIBRE           194;
INS.GFIB97.COMMENT         " ";
INS.GFIB98.NAME            "SKY_00002";
INS.GFIB98.RA              085108.22;
INS.GFIB98.DEC             114317.2;
INS.GFIB98.TYPE            "S";
INS.GFIB98.PRIOR           1;
INS.GFIB98.MAG             99.900000;
INS.GFIB98.PRGID           1317;
INS.GFIB98.FIBRE           196;
INS.GFIB98.COMMENT         " ";
INS.GFIB99.NAME            "M67_01018";
INS.GFIB99.RA              085115.74;
INS.GFIB99.DEC             114815.9;
INS.GFIB99.TYPE            "M";
INS.GFIB99.PRIOR           1;
INS.GFIB99.MAG             15.380000;
INS.GFIB99.PRGID           473;
INS.GFIB99.FIBRE           198;
INS.GFIB99.B_V             -0.108;
INS.GFIB99.COMMENT         "";
INS.GFIB100.NAME            "M67_00821";
INS.GFIB100.RA              085104.86;
INS.GFIB100.DEC             114557.1;
INS.GFIB100.TYPE            "M";
INS.GFIB100.PRIOR           1;
INS.GFIB100.MAG             14.610000;
INS.GFIB100.PRGID           380;
INS.GFIB100.FIBRE           200;
INS.GFIB100.B_V             -0.001;
INS.GFIB100.COMMENT         "";
INS.GFIB101.NAME            "M67_00610";
INS.GFIB101.RA              085052.92;
INS.GFIB101.DEC             114347.1;
INS.GFIB101.TYPE            "M";
INS.GFIB101.PRIOR           1;
INS.GFIB101.MAG             18.920000;
INS.GFIB101.PRGID           299;
INS.GFIB101.FIBRE           202;
INS.GFIB101.B_V             0.164;
INS.GFIB101.COMMENT         "";
INS.GFIB102.NAME            "SKY_00005";
INS.GFIB102.RA              085059.05;
INS.GFIB102.DEC             114501.3;
INS.GFIB102.TYPE            "S";
INS.GFIB102.PRIOR           1;
INS.GFIB102.MAG             99.900000;
INS.GFIB102.PRGID           1320;
INS.GFIB102.FIBRE           204;
INS.GFIB102.COMMENT         " ";
INS.GFIB103.NAME            "M67_01119";
INS.GFIB103.RA              085116.52;
INS.GFIB103.DEC             114900.3;
INS.GFIB103.TYPE            "M";
INS.GFIB103.PRIOR           1;
INS.GFIB103.MAG             19.570000;
INS.GFIB103.PRGID           521;
INS.GFIB103.FIBRE           206;
INS.GFIB103.B_V             0.389;
INS.GFIB103.COMMENT         "";
INS.GFIB104.NAME            "M67_00940";
INS.GFIB104.RA              085106.47;
INS.GFIB104.DEC             114730.7;
INS.GFIB104.TYPE            "M";
INS.GFIB104.PRIOR           1;
INS.GFIB104.MAG             17.780000;
INS.GFIB104.PRGID           435;
INS.GFIB104.FIBRE           208;
INS.GFIB104.B_V             0.154;
INS.GFIB104.COMMENT         "";
INS.GFIB105.NAME            "M67_00736";
INS.GFIB105.RA              085047.70;
INS.GFIB105.DEC             114510.4;
INS.GFIB105.TYPE            "M";
INS.GFIB105.PRIOR           1;
INS.GFIB105.MAG             18.050000;
INS.GFIB105.PRGID           346;
INS.GFIB105.FIBRE           210;
INS.GFIB105.B_V             0.306;
INS.GFIB105.COMMENT         "";
INS.GFIB106.NAME            "M67_00676";
INS.GFIB106.RA              085038.07;
INS.GFIB106.DEC             114425.6;
INS.GFIB106.TYPE            "M";
INS.GFIB106.PRIOR           1;
INS.GFIB106.MAG             17.630000;
INS.GFIB106.PRGID           319;
INS.GFIB106.FIBRE           212;
INS.GFIB106.B_V             0.168;
INS.GFIB106.COMMENT         "";
INS.GFIB107.NAME            "SKY_00004";
INS.GFIB107.RA              085058.53;
INS.GFIB107.DEC             114711.5;
INS.GFIB107.TYPE            "S";
INS.GFIB107.PRIOR           1;
INS.GFIB107.MAG             99.900000;
INS.GFIB107.PRGID           1319;
INS.GFIB107.FIBRE           214;
INS.GFIB107.COMMENT         " ";
INS.GFIB108.NAME            "M67_01075";
INS.GFIB108.RA              085108.20;
INS.GFIB108.DEC             114842.4;
INS.GFIB108.TYPE            "M";
INS.GFIB108.PRIOR           1;
INS.GFIB108.MAG             18.770000;
INS.GFIB108.PRGID           500;
INS.GFIB108.FIBRE           216;
INS.GFIB108.B_V             0.408;
INS.GFIB108.COMMENT         "";
INS.GFIB109.NAME            "M67_01037";
INS.GFIB109.RA              085112.07;
INS.GFIB109.DEC             114826.9;
INS.GFIB109.TYPE            "M";
INS.GFIB109.PRIOR           1;
INS.GFIB109.MAG             16.020000;
INS.GFIB109.PRGID           484;
INS.GFIB109.FIBRE           218;
INS.GFIB109.B_V             -0.009;
INS.GFIB109.COMMENT         "";
INS.GFIB110.NAME            "M67_01180";
INS.GFIB110.RA              085116.90;
INS.GFIB110.DEC             114938.8;
INS.GFIB110.TYPE            "M";
INS.GFIB110.PRIOR           1;
INS.GFIB110.MAG             17.670000;
INS.GFIB110.PRGID           545;
INS.GFIB110.FIBRE           220;
INS.GFIB110.B_V             0.269;
INS.GFIB110.COMMENT         "";
INS.GFIB111.NAME            "M67_01100";
INS.GFIB111.RA              085102.39;
INS.GFIB111.DEC             114853.7;
INS.GFIB111.TYPE            "M";
INS.GFIB111.PRIOR           1;
INS.GFIB111.MAG             17.690000;
INS.GFIB111.PRGID           514;
INS.GFIB111.FIBRE           222;
INS.GFIB111.B_V             0.147;
INS.GFIB111.COMMENT         "";
INS.GFIB112.NAME            "M67_01121";
INS.GFIB112.RA              085059.11;
INS.GFIB112.DEC             114900.2;
INS.GFIB112.TYPE            "M";
INS.GFIB112.PRIOR           1;
INS.GFIB112.MAG             17.590000;
INS.GFIB112.PRGID           522;
INS.GFIB112.FIBRE           224;
INS.GFIB112.B_V             0.010;
INS.GFIB112.COMMENT         "";
INS.GFIB113.NAME            "M67_01173";
INS.GFIB113.RA              085108.55;
INS.GFIB113.DEC             114932.7;
INS.GFIB113.TYPE            "M";
INS.GFIB113.PRIOR           1;
INS.GFIB113.MAG             18.670000;
INS.GFIB113.PRGID           540;
INS.GFIB113.FIBRE           226;
INS.GFIB113.B_V             0.165;
INS.GFIB113.COMMENT         "";
INS.GFIB114.NAME            "M67_01188";
INS.GFIB114.RA              085108.21;
INS.GFIB114.DEC             114944.7;
INS.GFIB114.TYPE            "M";
INS.GFIB114.PRIOR           1;
INS.GFIB114.MAG             16.810000;
INS.GFIB114.PRGID           549;
INS.GFIB114.FIBRE           228;
INS.GFIB114.B_V             0.081;
INS.GFIB114.COMMENT         "";
INS.GFIB115.NAME            "M67_01192";
INS.GFIB115.RA              085053.20;
INS.GFIB115.DEC             114946.7;
INS.GFIB115.TYPE            "M";
INS.GFIB115.PRIOR           1;
INS.GFIB115.MAG             16.610000;
INS.GFIB115.PRGID           550;
INS.GFIB115.FIBRE           230;
INS.GFIB115.B_V             0.078;
INS.GFIB115.COMMENT         "";
INS.GFIB116.NAME            "M67_01313";
INS.GFIB116.RA              085104.41;
INS.GFIB116.DEC             115047.9;
INS.GFIB116.TYPE            "M";
INS.GFIB116.PRIOR           1;
INS.GFIB116.MAG             19.340000;
INS.GFIB116.PRGID           575;
INS.GFIB116.FIBRE           232;
INS.GFIB116.B_V             0.292;
INS.GFIB116.COMMENT         "";
INS.GFIB117.NAME            "M67_01208";
INS.GFIB117.RA              085108.06;
INS.GFIB117.DEC             114956.0;
INS.GFIB117.TYPE            "M";
INS.GFIB117.PRIOR           1;
INS.GFIB117.MAG             16.900000;
INS.GFIB117.PRGID           560;
INS.GFIB117.FIBRE           234;
INS.GFIB117.B_V             0.112;
INS.GFIB117.COMMENT         "";
INS.GFIB118.NAME            "M67_01289";
INS.GFIB118.RA              085108.85;
INS.GFIB118.DEC             115027.4;
INS.GFIB118.TYPE            "M";
INS.GFIB118.PRIOR           1;
INS.GFIB118.MAG             19.590000;
INS.GFIB118.PRGID           568;
INS.GFIB118.FIBRE           236;
INS.GFIB118.B_V             0.366;
INS.GFIB118.COMMENT         "";
INS.GFIB119.NAME            "M67_01362";
INS.GFIB119.RA              085049.64;
INS.GFIB119.DEC             115116.6;
INS.GFIB119.TYPE            "M";
INS.GFIB119.PRIOR           1;
INS.GFIB119.MAG             17.920000;
INS.GFIB119.PRGID           597;
INS.GFIB119.FIBRE           238;
INS.GFIB119.B_V             0.272;
INS.GFIB119.COMMENT         "";
INS.GFIB120.NAME            "M67_01354";
INS.GFIB120.RA              085059.85;
INS.GFIB120.DEC             115112.8;
INS.GFIB120.TYPE            "M";
INS.GFIB120.PRIOR           1;
INS.GFIB120.MAG             16.030000;
INS.GFIB120.PRGID           592;
INS.GFIB120.FIBRE           240;
INS.GFIB120.B_V             0.037;
INS.GFIB120.COMMENT         "";
INS.GFIB121.NAME            "M67_01477";
INS.GFIB121.RA              085046.44;
INS.GFIB121.DEC             115216.9;
INS.GFIB121.TYPE            "M";
INS.GFIB121.PRIOR           1;
INS.GFIB121.MAG             16.270000;
INS.GFIB121.PRGID           641;
INS.GFIB121.FIBRE           242;
INS.GFIB121.B_V             0.125;
INS.GFIB121.COMMENT         "";
INS.GFIB122.NAME            "M67_01280";
INS.GFIB122.RA              085118.30;
INS.GFIB122.DEC             115019.8;
INS.GFIB122.TYPE            "M";
INS.GFIB122.PRIOR           1;
INS.GFIB122.MAG             15.410000;
INS.GFIB122.PRGID           563;
INS.GFIB122.FIBRE           244;
INS.GFIB122.B_V             -0.065;
INS.GFIB122.COMMENT         "";
INS.GFIB123.NAME            "SKY_00015";
INS.GFIB123.RA              085110.52;
INS.GFIB123.DEC             115135.1;
INS.GFIB123.TYPE            "S";
INS.GFIB123.PRIOR           1;
INS.GFIB123.MAG             99.900000;
INS.GFIB123.PRGID           1330;
INS.GFIB123.FIBRE           246;
INS.GFIB123.COMMENT         " ";
INS.GFIB124.NAME            "M67_01426";
INS.GFIB124.RA              085104.52;
INS.GFIB124.DEC             115146.0;
INS.GFIB124.TYPE            "M";
INS.GFIB124.PRIOR           1;
INS.GFIB124.MAG             15.220000;
INS.GFIB124.PRGID           622;
INS.GFIB124.FIBRE           248;
INS.GFIB124.B_V             0.007;
INS.GFIB124.COMMENT         "";
INS.GFIB125.NAME            "M67_01489";
INS.GFIB125.RA              085103.02;
INS.GFIB125.DEC             115225.7;
INS.GFIB125.TYPE            "M";
INS.GFIB125.PRIOR           1;
INS.GFIB125.MAG             16.280000;
INS.GFIB125.PRGID           647;
INS.GFIB125.FIBRE           250;
INS.GFIB125.B_V             0.121;
INS.GFIB125.COMMENT         "";
INS.GFIB126.NAME            "M67_01490";
INS.GFIB126.RA              085104.96;
INS.GFIB126.DEC             115226.2;
INS.GFIB126.TYPE            "M";
INS.GFIB126.PRIOR           1;
INS.GFIB126.MAG             14.950000;
INS.GFIB126.PRGID           650;
INS.GFIB126.FIBRE           252;
INS.GFIB126.B_V             -0.047;
INS.GFIB126.COMMENT         "";
INS.GFIB127.NAME            "M67_01523";
INS.GFIB127.RA              085102.85;
INS.GFIB127.DEC             115255.0;
INS.GFIB127.TYPE            "M";
INS.GFIB127.PRIOR           1;
INS.GFIB127.MAG             18.160000;
INS.GFIB127.PRGID           669;
INS.GFIB127.FIBRE           254;
INS.GFIB127.B_V             0.234;
INS.GFIB127.COMMENT         "";
INS.GFIB128.NAME            "M67_01540";
INS.GFIB128.RA              085103.74;
INS.GFIB128.DEC             115305.8;
INS.GFIB128.TYPE            "M";
INS.GFIB128.PRIOR           1;
INS.GFIB128.MAG             19.190000;
INS.GFIB128.PRGID           678;
INS.GFIB128.FIBRE           256;
INS.GFIB128.B_V             0.376;
INS.GFIB128.COMMENT         "";
INS.GFIB129.NAME            "M67_01727";
INS.GFIB129.RA              085054.33;
INS.GFIB129.DEC             115515.5;
INS.GFIB129.TYPE            "M";
INS.GFIB129.PRIOR           1;
INS.GFIB129.MAG             16.330000;
INS.GFIB129.PRGID           766;
INS.GFIB129.FIBRE           258;
INS.GFIB129.B_V             0.108;
INS.GFIB129.COMMENT         "";
INS.GFIB130.NAME            "M67_01284";
INS.GFIB130.RA              085120.16;
INS.GFIB130.DEC             115023.5;
INS.GFIB130.TYPE            "M";
INS.GFIB130.PRIOR           1;
INS.GFIB130.MAG             15.010000;
INS.GFIB130.PRGID           566;
INS.GFIB130.FIBRE           260;
INS.GFIB130.B_V             -0.095;
INS.GFIB130.COMMENT         "";
INS.GFIB131.NAME            "M67_01757";
INS.GFIB131.RA              085055.68;
INS.GFIB131.DEC             115554.4;
INS.GFIB131.TYPE            "M";
INS.GFIB131.PRIOR           1;
INS.GFIB131.MAG             19.560000;
INS.GFIB131.PRGID           782;
INS.GFIB131.FIBRE           262;
INS.GFIB131.B_V             0.447;
INS.GFIB131.COMMENT         "";
INS.GFIB132.NAME            "M67_01549";
INS.GFIB132.RA              085109.26;
INS.GFIB132.DEC             115314.5;
INS.GFIB132.TYPE            "M";
INS.GFIB132.PRIOR           1;
INS.GFIB132.MAG             19.290000;
INS.GFIB132.PRGID           684;
INS.GFIB132.FIBRE           264;
INS.GFIB132.B_V             0.371;
INS.GFIB132.COMMENT         "";

# GIRAFFE Fibre counts
INS.GIRA.USED.OBJECTS 116;
INS.GIRA.USED.SKY     16;
INS.GIRA.XOBJ         933;
INS.GIRA.XUSE         41;

# UVES Allocated Fibres

# UVES Fibre counts
INS.UVES.USED.OBJECTS 0;
INS.UVES.USED.SKY     0;
INS.UVES.XOBJ         44;
INS.UVES.XUSE         8;

# ARGUS Allocated Fibres

# ARGUS Fibre counts
INS.ARGS.USED.OBJECTS 0;
INS.ARGS.USED.SKY     0;
INS.ARGS.XOBJ         0;
INS.ARGS.XUSE         15;

# TOTAL number of fibres in the configuration
# INS.PCC.NUMFIB =
#   INS.GIRA.USED.OBJECTS + INS.GIRA.USED.SKY +
#   INS.UVES.USED.OBJECTS + INS.UVES.USED.SKY +
#   INS.ARGS.USED.OBJECTS + INS.ARGS.USED.SKY
INS.PCC.NUMFIB         132;


INS.SKY.XOBJ        54;
